# Les principes de l'analyse Bio-Well.

Dr Konstantin Korotkov et

Elena Yanovskaja

2024

> A tous nos collègues, amis et utilisateurs dans différents pays qui ont participé à notre développement au fil des ans.

Ce livre décrit les principes et la technique étape par étape de l'analyse Bio-Well, qui nous permet non seulement de tirer des conclusions sur l'état psychophysiologique de la personne, mais aussi de mettre en place des recommandations pour améliorer la santé et le bien-être. La troisième partie du livre est une compilation de différents cas avec leur description et interprétation. Tous les documents sont basés sur plusieurs années de recherche et d'expérience de médecins et de professionnels de la santé dans différents pays.

Photos de l'auteur Traduit de l’anglais par Virginie Jusufi

Livres du Dr Korotkov

• Light After Life. 1998. 2017.


• Aura and Consciousness. 1999.


• Human Energy Fields: Study with GDV Bioelectrography. 2002.


• Measuring Energy Fields: State of the Science. 2004.


• Spiral Traverse. 2006


• Energy fields Electrophotonic analysis in humans and nature. 2012.


• Science Confirms Reconnective Healing: Frontier Science Experiments. 2012.


• The Energy of Consciousness. 2012.


• Jakovleva E., Korotkov K. Electrophotonic Analysis in Medicine. GDV Bioelectrography research. 2012.


• The Energy of Space. 2013.


• L’énergie de la santé. 2017.


• Voeikov V.L, Korotkov K.G. The Emerging Science of water. 2017.


• Mysterious Mummies of Nazca. 2019.


• The Energy of Life. 2021.


• La santé au bout des doigts. 2022.


• Magicians of the Quantum Era.2024


Sommaire

Préface [6]

Introduction [6]

PARTIE I. Comprendre Les principes [9]

Le premier pilier - Le système endocrinien [11]

La connexion immunitaire entre l'intestin et la thyroïde [19]

Le rythme circadien de la vie [21]

Énergie Rythme circadien [25]

Troisième pilier - Système nerveux autonome (ANS) [35]

Ce que l'on nous a dit sur les maladies cardiaques est faux [51]

Partie 2. Bio-Well 3.0 - une nouvelle étape de développement technologique [55]

Calibrage de Bio-Well [57]

Particularités de l'utilisation des différents programmes [57]

Analyse des données Bio-Well [59]

Programme Analyse [60]

Diagramme Zone [63]

Diagramme de l'énergie [67]

Équilibre [70]

L’Énergie des Organes et systèmes [70]

Doigts [71]

Analyse de l’état psychologique [72]

Programme neuro-dynamique [72]

Chakras [74]

Défauts sur les Biogrammes [86]

Types de Biogrammes [89]

Tests fonctionnels [97]

Conditions pour obtenir des données correctes [98]

Utilisation du filtre [100]

PARTIE 3. ACCESSOIRES POUR BIO-WELL [102]

Dispositif Spoutnik [102]

Recherche sur les fluides [120]

Le Gant Bio-Well [120]

Dispositif BioCor [121]

Dispositif Bio-Well Element [124]

Dispositif Bio-Well Mini [126]

Paramètres des Biogrammes [127]

Recherche scientifique [131]

Bio-Well en Médecine [134]

Bio-Well dans le domaine du Sport [138]

Analysee de l'eau [140]

Étude environnementale L'énergie des pyramides [145]

Partie 4. Interprétation Des Données De Bio-Well [169]

Personnes présentant différents états psychophysiologiques. [169]

Maladies neurologiques [183]

Oncologie [190]

Le danger de l'environnement électromagnétique [200]

Conclusion [215]

## Préface

Ce livre est destiné à ceux qui ont travaillé avec Bio-Well, effectué plus d'une dizaine d'analyses, et qui veulent comprendre plus profondément les subtilités de l'analyse. C'est pourquoi nous ne donnons pas de description détaillée des programmes, il y a un manuel d'instruction pour cela. Certains points sont repris du livre "L'énergie de la santé" 2017, mais dans tous les cas, nous recommandons la lecture de ces deux ouvrages. Depuis, nous avons ajouté de nombreux programmes et fonctions, c'est pourquoi tous les exemples de la quatrième partie sont basés sur du nouveau matériel.

## Introduction

> Le meilleur usage d'une vie est de la consacrer à quelque chose qui lui survivra.

> William James

> (philosophe américain 1842-1910)

En 1995, notre groupe a mis au point le premier appareil GDV. Le terme "Technique de visualisation de la Décharge Gazeuse - GDV" a été inventé à la fin du siècle dernier au cours de notre série d'études sur l'effet Kirlian. La GDV reflète la nature physique des processus d'enregistrement des lueurs émises par des objets de nature différente dans des champs électromagnétiques de haute intensité. Ces dernières années, le terme "Imagerie Electro-photonique-EPI", plus harmonieux pour les oreilles occidentales, a été introduit. Aujourd'hui, nous disposons de nouvelles gammes d'appareils GDV qui ont été améliorés. Dans cette quête, j'ai changé plusieurs fois d'équipe avec laquelle j'ai partagé le développement et la distribution des instruments GDV. À l'instar des technologies informatiques qui se développent comme des fusées, progresser de la sorte est un processus évolutif logique. Dans le monde d'aujourd'hui, si vous ne progressez pas, vous êtes condamné : vos jouets seront supplantés par ceux des autres et le public vous oubliera immédiatement.

Nous vivons dans un monde moderne où règne l'informatique en nuage ou « Cloud computing ». Peu de gens peuvent imaginer leur vie sans téléphone portable et sans internet. À un moment donné, il m'est apparu évident que nous devions participer à ce processus. Cette compréhension m'a permis de créer le dispositif Bio-Well, qui a englobé les meilleures idées des dispositifs GDV et ouvert tout un éventail de nouvelles possibilités.

• Tout d'abord, le programme Bio-Well est une opportunité de générer des mises à jour constantes de logiciels et, d'un simple clic de souris, de distribuer les nouvelles mises à jour à des milliers d'utilisateurs. Nous générons continuellement de nouvelles idées qui sont périodiquement traduites en nouveaux programmes. En ce sens, le programme Bio-Well fonctionne aujourd'hui en 13 langues, et la liste ne cesse de s'allonger.


• Deuxièmement, il offre la possibilité de calibrer les appareils, ce qui permet à tous les appareils du monde d'obtenir des paramètres comparables. Pour les anciens appareils GDV, cela n'était pas toujours possible, ce qui entraînait une masse de données mal enregistrées. Les nombreuses rencontres que j'ai eues avec des utilisateurs de GDV m'ont convaincu de résoudre ce problème au lieu de prétendre que tout allait bien.


• Une autre caractéristique flexible du programme est sa capacité à fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation : Windows, Mac ou Linux. Cela pose parfois de nombreux défis aux développeurs, mais nous avons réussi à surmonter toutes les difficultés. Actuellement, nous créons des versions de Bio-Well pour les tablettes et les téléphones portables, et nous les mettrons à disposition dans un avenir proche.


• Le dispositif Bio-Well permet une grande liberté au lieu d'une dépendance forcée à un seul type d'ordinateur. Les utilisateurs pourront désormais accéder à leurs comptes de n'importe où. Par exemple, les données peuvent être collectées sur le lieu de travail sous Windows, puis traitées à la maison sur un Mac.


• Les utilisateurs de Bio-Well échangent instantanément leurs résultats. De nombreux éléments de ce livre sont basés sur les résultats de nos collègues.


• Enfin, l'accès en ligne à n'importe quel appareil Bio-Well nous permet d'apporter une assistance et de résoudre les problèmes partout dans le monde. En même temps, la base de données des utilisateurs reste leur propriété et nous n'avons pas accès à ces données. Au fil des années d'exploration de Bio-Well, nous avons acquis une riche expérience dans l'interprétation des Biogrammes grâce aux possibilités croissantes d'échange rapide de données et à l'élargissement significatif de la gamme d'utilisateurs par rapport aux versions précédentes des appareils GDV. Les médecins et les spécialistes de différentes parties du monde acquièrent continuellement des données cliniques, qui peuvent être utilisées dans le cadre de discussions communes. Cette technologie n'est possible qu'après la mise en œuvre du Calibrage via Internet, qui permet d'obtenir des données comparables.


Il est nécessaire de noter deux points importants. L'analyse Bio-Well fait principalement partie du champ de médecine intégrative. Sa tâche n'est pas de traiter les symptômes d'un problème médical, mais de prévenir les anomalies de santé à un stade précoce en recommandant au patient les contre-mesures nécessaires pour surmonter les problèmes éventuels. En règle générale, cela nécessite un changement important dans l'attitude du patient à l'égard de la vie, de la nature des compléments alimentaires et de l'activité physique régulière. Tout le monde n'y est pas préparé, mais ceux qui suivent les recommandations font généralement des progrès assez rapides. L'objectif de l'analyse Bio-Well n'est donc pas seulement de produire un rapport, mais de formuler des recommandations perspicaces susceptibles d'améliorer le mode de vie et la santé du patient.

Deuxièmement, nous soulignons que l'efficacité de l'analyse est d'environ 80%, dans 20% des cas, les informations reçues ne sont pas en corrélation avec l'état réel et ne permettent pas de formuler des conclusions. En médecine, un tel résultat est considéré comme très bon. Il s'agit essentiellement de questions complexes, telles que l'oncologie et les maladies auto-immunes. Seuls des algorithmes mathématiques compliqués, basés sur des données cliniques, nous permettent de formuler des conclusions dans ce cas. Il ne faut donc pas s'inquiéter si, dans certains cas, l'analyse Bio-Well ne reflète pas la situation réelle. La nature humaine est très complexe et la science moderne ne comprend pas encore totalement son fonctionnement.

## PARTIE I. Comprendre Les principes

Les quatre piliers de l'analyse Bio-Well

> La vie ne consiste pas à se trouver soi-même. La vie, c'est se créer soi-même.

> George Bernard Shaw (1856-1950)

Nous arrivons enfin à la discussion sur les quatre piliers de l'analyse Bio-Well. Il s'agit désormais du principe phare que nous vous invitons à utiliser dans votre pratique quotidienne, tant pour comprendre la situation de vos patients ou clients que pour élaborer la stratégie de leur traitement. Cette approche est basée sur les nombreuses années d'expérience de nombreux médecins dans les disciplines de la médecine holistique. Pour plus de détails, je vous renvoie à leurs ouvrages. Ici, je ne présenterai que les grands principes.

Le premier pilier est le système endocrinien. Comme l'écrit Michael Borkin :

"Le système endocrinien est comme une symphonie avec plusieurs glandes qui travaillent à la fois seules et ensemble pour orchestrer les fonctions corporelles. Chaque glande endocrine, thyroïde, pancréas, pinéale, thymus, ovaires, testicules, surrénales, parathyroïdes, produit et sécrète des hormones. Ces messagers chimiques sont comme la musique de votre corps, excitant ou inhibant divers tissus en ce qui concerne le métabolisme, la croissance et la reproduction".

Le deuxième pilier est le tractus gastro-intestinal (GI). Comme l'écrit Sunil Pai dans son livre « An Inflammation Nation » ( une nation inflammée): "La santé optimale commence par le tractus gastro-intestinal. Pour reprendre notre analogie avec les voyages, le tractus gastro-intestinal est la gare centrale de l'organisme. C'est le point où nous sommes le plus exposés à l'inflammation. Les pratiques médicales traditionnelles, comme l'Ayurveda et la médecine chinoise, ainsi que la science et la médecine plus modernes, comme la médecine fonctionnelle, corroborent ce point de vue."

Le troisième pilier est le système nerveux autonome (SNA), composé de divisions sympathiques et parasympathiques qui fonctionnent de manière délicate et opposée. Le système nerveux autonome est un système de contrôle qui agit de manière largement inconsciente et régule des fonctions corporelles telles que le rythme cardiaque, la digestion, la fréquence respiratoire, la réponse pupillaire, la miction et l'excitation sexuelle. Ce système est le principal mécanisme de contrôle de la réaction de combat ou de fuite et de la réaction de congélation et de dissociation. Le bon fonctionnement du SNA dépend en grande partie de l'état de la colonne vertébrale.

Le quatrième pilier, mais peut-être le plus important, est le niveau d'émotions et de stress d'une personne. Ce niveau est comparable à celui d'un chef d'orchestre qui écoute chaque musicien, chaque air, corrige les fausses notes et dirige les nombreux musiciens depuis sa perspective pour qu'ils jouent en harmonie synchronisée afin de créer une musique harmonieuse. Si le chef d'orchestre se perd, c'est le chaos. Je vous suggère de regarder le film classique de Federico Fellini, Répétition d'orchestre « Prova d'orchestra » où ce processus est présenté sous une forme visuelle dramatique.

Ces quatre systèmes, les piliers, sont interconnectés et s'influencent mutuellement. Ils constituent des parties indivisibles du système unifié de l'organisme et une santé optimale ne peut être atteinte qu'en les prenant tous en compte de manière intégrative. La principale différence entre la médecine occidentale ou conventionnelle et la médecine intégrative réside dans la manière dont elles abordent le patient. La médecine occidentale se distingue du reste du monde lorsqu'il s'agit de cas grave et d'urgence. Pour les personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles, la médecine conventionnelle a sauvé des millions de vies, ils en seraient morts il y a encore une génération. Mais pour les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité, l'arthrite ou la dépression, la médecine conventionnelle a échoué.

Dans les chapitres suivants, nous aborderons tous ces piliers l'un après l'autre. Je vous demande de garder à l'esprit cette image des quatre piliers, car elle servira de repère pour la suite de notre discussion sur les cas Bio-Well.

On peut se demander pourquoi le système cardio-vasculaire n’a pas été évoqué plus tôt, le tueur numéro un de la civilisation moderne. Les discussions suivantes montreront que la raison profonde de cette maladie, dans la plupart des cas, ne réside pas dans l'état de santé des veines ou des compartiments du cœur, mais dans nos 4 piliers de santé. Procédons donc étape par étape.

## Le premier pilier - Le système endocrinien

With Dr. Michael Borkin

Le système endocrinien régule les principaux processus continus et prolongés de l'organisme, notamment la reproduction, la croissance et le développement, le métabolisme cellulaire et l'énergie, l'équilibre sanguin des nutriments, des électrolytes et de l'eau, ainsi que la mobilisation des défenses de l'organisme contre les facteurs de stress (ce qui épuise les ressources physiques et mentales de l'organisme). Il est composé de huit glandes différentes situées à des endroits stratégiques du corps :

les ovaires (chez les hommes, les testicules)

les glandes surrénales

les îlots pancréatiques

la thyroïde

la parathyroïde

la glande pinéale

l’hypophyse

l'hypothalamus, qui fait également partie du système nerveux.

Outre ces organes principaux, le système comprend des poches de cellules productrices d'hormones dans les tissus de l'intestin grêle, du cœur, des reins, de l'intestin grêle et de l'estomac. Le système endocrinien se développe et commence à produire des hormones dès la fin du deuxième trimestre du développement du fœtus. L'intégration des fonctions corporelles chez l'homme et les autres organismes complexes est assurée par le système nerveux, le système immunitaire et le système endocrinien. Le système endocrinien est composé d'un certain nombre de tissus qui sécrètent leurs produits, appelés hormones endocrines, dans le système circulatoire. De là, ils sont disséminés dans tout le corps, régulant la fonction de tissus éloignés et maintenant l'homéostasie. Dans un système distinct mais apparenté, les tissus exocrines sécrètent leurs produits dans des canaux, puis à l'extérieur du corps ou dans le tractus intestinal. Habituellement, on considère que les hormones endocrines sont dérivées d'acides aminés, de peptides ou de stérols et qu'elles agissent sur des zones éloignées de leur tissu d'origine. Cependant, cette dernière définition commence à s'estomper car on constate que certaines substances sécrétées peuvent agir soit à distance (endocrines classiques), soit à proximité des cellules qui les sécrètent (paracrines), soit directement sur la cellule qui les a sécrétées (autocrines). Un excellent exemple de cette difficulté est le facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-I) qui se comporte comme les trois suivantes: endocrine, paracrine et autocrine.

Dans la hiérarchie des commandes endocriniennes, l'hypothalamus est le PDG de l'organisme, orchestrant les événements du reste du système endocrinien. L'hypothalamus contrôle les réflexes autonomes (tels que l'activité du cœur et des muscles lisses), abrite le "thermostat" et l'horloge biologique de l'organisme et maintient le rythme des cycles veille-sommeil de 24 heures. La glande pinéale, quelque peu mystérieuse, est un organe sensible aux réponses rétiniennes à la lumière et joue également un rôle dans le chronométrage biologique. La glande pinéale, dont on pense qu'elle coordonne les hormones de fertilité, produit la mélatonine, l'hormone connue pour sa capacité à déclencher le sommeil.

L'hypothalamus initie également une partie de la réponse au stress des glandes surrénales, en amenant l'hypophyse à sécréter l'hormone qui se rend aux glandes surrénales pour stimuler la sécrétion de cortisol, de DHEA et d'aldostérone. L'hypothalamus initie également le cycle féminin en produisant l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) qui signale à l'hypophyse de sécréter l'hormone folliculo-stimulante (FSH). La FSH stimule la sécrétion d'œstrogènes par les ovaires, l'hormone sexuelle qui stimule le développement des tissus mammaires, utérins et ovariens et qui, dans les formes synthétiques de THS, est associée à une croissance cellulaire excessive menant au cancer.

Le chef d'orchestre du système endocrinien est l'hypophyse antérieure, nichée à la base du cerveau. L'hypothalamus envoie à l'hypophyse des hormones spéciales appelées facteurs de libération, qui lui indiquent comment gérer les autres glandes endocrines. Puis, avec ses propres directives, l'hypophyse antérieure dirige les autres glandes de l'organisme et libère également de la prolactine, une hormone de croissance et d'allaitement.

Chaque glande endocrine joue un rôle distinct dans l'organisme. Comme ces actions se chevauchent, elles s'influencent également les unes les autres. Lorsqu'une glande est trop ou pas assez active, les autres glandes en ressentent les effets. Il en va de même pour vous. Lorsqu'une partie de votre système endocrinien est malade, il est fort probable que vous le soyez aussi. La fatigue est le symptôme commun à de nombreux troubles endocriniens. Si vous vous sentez très fatigué ou si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de votre fatigue, consultez votre médecin. Une fois que vous aurez découvert la source de votre fatigue, qu'elle soit liée au système endocrinien ou non, vous pourrez essayer de nombreux remèdes naturels sous la supervision d'un professionnel.

Les hormones sont normalement présentes dans le plasma et le tissu interstitiel à des concentrations comprises entre 10-7 M et 10-10 M. En raison de ces très faibles concentrations physiologiques, des récepteurs protéiques sensibles ont évolué dans les tissus cibles pour détecter la présence de signaux très faibles. En outre, des mécanismes de rétroaction systémique ont évolué pour réguler la production d'hormones endocrines.

Une fois qu'une hormone est sécrétée par un tissu endocrinien, elle se lie généralement à une protéine plasmatique porteuse spécifique, l'ensemble du complexe étant disséminé dans les tissus éloignés. Il existe des protéines plasmatiques porteuses pour toutes les classes d'hormones endocrines. Les protéines porteuses des hormones peptidiques empêchent la destruction de l'hormone par les protéases plasmatiques. Les transporteurs des hormones stéroïdiennes et thyroïdiennes permettent à ces substances très hydrophobes d'être présentes dans le plasma à des concentrations plusieurs centaines de fois supérieures à ce que leur solubilité dans l'eau permettrait.

Le système endocrinien est responsable de l'homéostasie, c'est-à-dire de la capacité de l'organisme à maintenir des conditions internes stables, telles que la température corporelle, indépendamment des conditions externes changeantes. L'équilibre est essentiel à tous les processus vitaux. Le corps fonctionne dans des limites très précises. Le fait d'être contraint de fonctionner en dehors de ces marges peut entraîner toute une série d'effets négatif et même la mort. Le système endocrinien contrôle également les processus de reproduction, de métabolisme, de croissance et de développement.

En cas de stress chronique ou grave à long terme, l'hypothalamus déclenche d'abord une surproduction d'hormones surrénaliennes (en particulier le cortisol et la DHEA). Cela conduit finalement à l'insuffisance surrénalienne, un état dans lequel les surrénales épuisées ne répondent plus de manière adéquate. En période de stress ou d'hyper-stimulation chronique des surrénales, la progestérone peut être transformée en cortisol, l'hormone du stress.

Un dysfonctionnement surrénalien très dommageable est la production excessive de cortisol, qui provoque, entre autres problèmes graves, une mobilisation accrue du calcium dans les os, entraînant l'ostéoporose ou la perte de densité osseuse. Chez une personne dont la réponse au stress est saine, les niveaux excessifs de cortisol sont automatiquement amortis. Le stress permanent détruit cette boucle de rétroaction.

Les déséquilibres hormonaux compromettent non seulement la santé physique mais aussi la santé psychologique, se manifestant par des problèmes allant de la dépression au trouble panique. L'une des façons dont l'organisme tente de compenser les déséquilibres créés et exacerbés par les exigences du stress est de surproduire des hormones clés. Il tente également de compenser en convertissant les hormones sexuelles en hormones de stress, ce qui diminue encore les fonctions reproductives et la capacité à jouir d’une bonne santé sexuelle.

Il est utile de connaître ces interdépendances hormonales parce qu'elles permettent d'avoir une vue d'ensemble : les problèmes généralement associés aux menstruations ou à la ménopause sont en fait des indicateurs d'un déséquilibre endocrinien plus important. Pour de nombreuses femmes, l'étape suivante dans la compréhension du tableau d'ensemble pourrait être d'examiner la santé digestive, comme la possibilité d'un syndrome de malabsorption ou d'allergies alimentaires, et les stratégies de supplémentation nutritionnelle (voir les discussions ci-dessous) qui aident à restaurer ou à maintenir l'équilibre hormonal.

L'une des principales raisons pour lesquelles les déséquilibres hormonaux sont mal compris est que la médecine "moderne" ne tient pas compte de la façon dont le corps humain réagit à son environnement. Il faut savoir que les réactions de l'organisme n'ont pas changé depuis 50 000 ans. Nous réagissons toujours à notre environnement par les mécanismes les plus primitifs : le mécanisme de "Combat- fuite" la libération d'adrénaline et d'autres hormones de stress. La réponse au stress, initiée par l'hypothalamus et l'hypophyse et régulée par les glandes surrénales, est responsable de la réorientation de l'énergie et des ressources au détriment des organes reproducteurs lorsque nous sommes soumis à un stress sévère ou chronique, pour les diriger vers les muscles et les organes nécessaires à la survie. Cette réorientation est permise parce que, dans la liste des priorités de l'organisme, la survie vient en premier et la reproduction en dernier.

Le système reproducteur est le seul système corporel dont les fonctions sont biologiquement non indispensables. C'est pourquoi la capacité à se reproduire devient un privilège et non un droit. La fertilité, ou la capacité d'ovuler, est donc un bon indicateur de l'état de santé général d'une femme.

La réaction de lutte ou de fuite peut être préjudiciable mais aussi salvatrice. Dans un environnement moderne, de nombreux éléments, allant des réactions allergiques à un imprévu au volant, peuvent déclencher ce mécanisme. Dans la vie de tous les jours, il existe de nombreuses sources de stress, tant cachées qu'apparentes. La plupart du temps, notre réponse au stress se termine par l’absence d’un "combat" ou d’une forme d'activité physique, contrairement à nos ancêtres. L'un des problèmes dans ce cas est que l'adrénaline, contrairement à la plupart des hormones, n'a pas d'interrupteur enzymatique pour la désactiver. Une fois libérée, elle doit être utilisée, sinon elle reste active. Par conséquent, nous restons dans un état d'hyper-stimulation avec des niveaux anormaux d'adrénaline et de cortisol, les principales hormones de lutte ou de fuite. D'autres hormones, comme l'hormone pancréatique glucagon, sont également déréglées. Si l'hyper-stimulation persiste, nous avons du mal à induire une réponse de relaxation et nous ne revenons pas à un état normal.

Les glandes surrénales sont au cœur du système endocrinien de réponse au stress. Elles produisent environ 40 hormones responsables de nombreuses fonctions de l'organisme. Les glandes surrénales sont les amortisseurs du corps. Deux de leurs hormones les plus importantes (l'adrénaline et le cortisol) sont responsables de la réaction de combat-fuite. L'adrénaline fournit la première bouffée d'énergie dans une situation de crise. Le cortisol contribue à cette phase et continue à travailler pendant des heures après. Une analogie serait le tir d'une arme à feu : le déclenchement initial est l'adrénaline ; la poursuite du projectile jusqu'à ce qu'il atteigne la cible est le cortisol. Les deux sont inséparables et extrêmement dommageables lorsqu'ils sont utilisés à mauvais escient.

Au fil du temps, si le stress chronique persiste, l'organisme s'adapte à l'hyperstimulation des glandes surrénales et se trouve en perpétuel état de lutte ou de fuite. C'est ce qu'on appelle la maladaptation, un processus au cours duquel les organes du système endocrinien commencent à se dégrader. Ce processus aboutit finalement à l'épuisement des glandes surrénales et à la chute du taux de cortisol. Un exemple de ce qui peut résulter de l'épuisement des surrénales est la fibromyalgie, une affection qui peut survenir lorsque les avantages protecteurs d'un taux normal de cortisol sont perdus.

Les glandes surrénales sont généralement les premières touchées, suivies par la partie du pancréas qui produit l'insuline, la thyroïde, les ovaires, les parathyroïdes, la pinéale, l'hypophyse et, enfin, le lien avec le système nerveux autonome, l'hypothalamus. Le thymus, qui produit les cellules de défense immunitaire, est également affecté par le processus de dégradation endocrinienne. Chacune de ces glandes contrôle des fonctions spécifiques et, au fur et à mesure que chacune d'entre elles se dégrade, de nouveaux symptômes apparaissent. Au début, les symptômes sont subtils. Puis, au fil des ans, à mesure que l'organisme se dégrade, les symptômes augmentent et s'aggravent.

Plus le stress est important, plus les problèmes hormonaux s'aggravent. Lorsque le système endocrinien est gravement déréglé, l'hypothalamus est affecté. Si la production de corticolibérine (CRH) est gravement affectée, les symptômes psychologiques peuvent devenir débilitants. Comme la CRH contrôle la peur en stimulant la sécrétion des glandes surrénales, un niveau anormal de CRH peut rendre difficile l'accomplissement de tâches routinières ou la sortie de la maison. La réaction de peur aggrave à son tour les problèmes hormonaux en stressant davantage les surrénales, qui réagissent en convertissant davantage d'hormones sexuelles en hormones de stress et en devenant encore plus inadaptées. Un véritable cercle vicieux.

La glande thyroïde est également affectée par le stress chronique. Cette glande a notamment pour rôle de réguler le métabolisme du calcium et la glycolyse, c'est-à-dire la décomposition du glucose en carburant énergétique pour l'organisme. Dans des conditions normales, la réaction de lutte ou de fuite pousse la thyroïde à augmenter la dégradation du glucose. Toutefois, en cas de stress chronique, la thyroïde est continuellement surstimulée et finit par s'épuiser. La fonction thyroïdienne est également perturbée par un excès d'œstrogènes, mais cela peut être évité par des niveaux adéquats de progestérone.

L'analyse Bio-Well permet souvent de déceler des perturbations au niveau de la thyroïde. Il s'agit d'un symptôme très courant, mais dans la plupart des cas, la véritable raison est une déficience surrénalienne. Par conséquent, si nous constatons des irrégularités au niveau de la thyroïde, nous devons vérifier l'équilibre hormonal global.

L'hyperthyroïdie (fonctionnement hyperactif de la thyroïde) et surtout l'hypothyroïdie (fonctionnement insuffisant) sont devenues très courantes. Les symptômes classiques de l'hypothyroïdie sont la léthargie, la fatigue matinale, les extrémités froides, la baisse de la température basale et les problèmes menstruels, y compris les règles peu abondantes.

Les dysfonctionnements des glandes surrénales et d'autres glandes hormonales peuvent provoquer certains des symptômes ci-dessus et bien d'autres encore, notamment des envies de sucreries, une prise de poids, des allergies, des palpitations cardiaques, des insomnies, des dépressions, de la fatigue, des troubles de la mémoire, des pensées brumeuses, des maux de tête, de la nervosité, une incapacité à se concentrer, des infections récurrentes et une intolérance au glucose.

Biogrammes typiques d'une dérégulation de la thyroïde

## La connexion immunitaire entre l'intestin et la thyroïde

Une fonction importante de l'intestin est d'héberger 70 % des tissus immunitaires de l'organisme. Cette partie du système immunitaire est collectivement appelée GALT, ou tissu lymphoïde associé à l'intestin. Le GALT comprend plusieurs types de tissus lymphoïdes qui stockent des cellules immunitaires, telles que les lymphocytes T et B qui attaquent et produisent des anticorps contre les antigènes, les molécules reconnues par le système immunitaire comme des menaces potentielles.

Des problèmes surviennent lorsque l'une ou l'autre de ces fonctions protectrices de l'intestin est compromise. Lorsque la barrière intestinale devient perméable (syndrome de l'intestin perméable), de grosses molécules de protéines s'échappent dans la circulation sanguine. Comme ces protéines n'ont pas leur place en dehors de l'intestin, l'organisme déclenche une réaction immunitaire et les attaque. Des études montrent que ces attaques jouent un rôle dans le développement de maladies auto-immunes comme la maladie de Hashimoto. Nous savons également que les hormones thyroïdiennes influencent fortement les jonctions serrées de l'estomac et de l'intestin grêle. Ces jonctions serrées sont des zones étroitement associées de deux cellules dont les membranes se rejoignent pour former la barrière impénétrable de l'intestin. Il a été démontré que les hormones T3 et T4 protègent la muqueuse intestinale contre la formation d'ulcères induits par le stress.

De même, les hormones de libération de la thyroïde (TRH) et les hormones stimulant la thyroïde (TSH) influencent toutes deux le développement du GALT. La T4 empêche la surexpression des lymphocytes intra-épithéliaux intestinaux (LIE) et provoque à son tour une inflammation de l'intestin.

Une fonction peu connue des bactéries intestinales est la conversion de la forme inactive de la T4 en forme active de l'hormone thyroïdienne, la T3. Environ 20 % de la T4 est convertie en T3 dans le tube digestif, sous forme de sulfate de T3 (T3S) et d'acide tridothyroacétique (T3AC). La conversion du T3S et du T3AC en T3 active nécessite une enzyme appelée sulfatase.

D'où vient la sulfatase intestinale ? Vous l'avez deviné : des bactéries intestinales saines. La dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre entre les bactéries pathogènes et les bactéries bénéfiques dans l'intestin, réduit considérablement cette conversion. C'est la raison pour laquelle les personnes dont l'intestin fonctionne mal peuvent présenter des symptômes thyroïdiens, mais de bons résultats de laboratoire.

L'inflammation de l'intestin réduit également la T3 en augmentant le cortisol. Le cortisol diminue les niveaux de T3 active tout en augmentant la T3 inactive.

Des études montrent également que les parois cellulaires des bactéries intestinales appelées LPS ont un effet négatif sur le métabolisme thyroïdien de plusieurs façons :

• Réduction du taux d'hormones thyroïdiennes ;


• Les sites récepteurs des hormones thyroïdiennes sont émoussés ;


• Augmentation de la quantité de T3 inactive ;


• Diminution de la TSH, et


• Favoriser les maladies thyroïdiennes auto-immunes (ATS).


La constipation peut entraver la clairance hormonale et provoquer une élévation des œstrogènes, ce qui augmente les niveaux de globuline liant la thyroïde (TBG) et diminue la quantité d'hormones thyroïdiennes libres disponibles pour l'organisme. D'autre part, un fonctionnement thyroïdien faible ralentit le temps de transit, provoquant la constipation et augmentant l'inflammation, la malabsorption et l'infection.

Enfin, une vésicule biliaire léthargique entrave la désintoxication du foie et empêche les hormones d'être éliminées de l'organisme, et l'hypothyroïsme perturbe le fonctionnement de la vésicule biliaire en réduisant le flux biliaire.Tous ces liens montrent clairement qu'il est impossible d'avoir un intestin sain sans une thyroïde saine, et qu'il est impossible d'avoir une thyroïde saine sans un intestin sain. Pour rétablir le bon fonctionnement de l'axe thyroïde-intestin, il faut s'occuper des deux simultanément.

La guérison de l'intestin est un vaste sujet qui ne peut être traité de manière adéquate en quelques phrases. Mais la première étape consiste toujours à déterminer la cause du dysfonctionnement de l'intestin. L'hypothyroïdie est une cause possible, mais souvent l'infection, la dysbiose, l'intolérance alimentaire (en particulier le gluten), le stress et d'autres facteurs jouent un rôle encore plus important. La deuxième étape consiste à traiter tous ces facteurs et à éliminer tous les déclencheurs potentiels. La troisième étape consiste à rétablir l'intégrité de la barrière intestinale. Le rétablissement de l'intestin est souvent la première étape, et la plus importante.

## Le rythme circadien de la vie

> Vous n'êtes là que pour une courte visite. Ne vous pressez pas, ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas de sentir les fleurs en chemin.

> Walter Hagen Golfeur professionnel américain(1892-1969)

Quotidiennement, les êtres humains présentent des rythmes physiologiques et comportementaux avec presque toutes les fonctions corporelles présentant des variations significatives, y compris le sommeil, la température corporelle, les concentrations plasmatiques de cortisol et d'hormone de croissance, et l'excrétion urinaire de potassium. Ces rythmes circadiens sont produits par des processus endogènes appelés oscillateurs circadiens qui coordonnent et orchestrent les rythmes moléculaires et physiologiques avec les changements de l'environnement. Le système nerveux autonome et les signaux endocriniens sont les principaux médiateurs de cette rythmicité interne. Une "horloge maître" située dans notre cerveau, appelée "noyau suprachiasmatique", contrôle nos rythmes circadiens. Elle utilise des signaux, tels que la lumière et l'obscurité, pour déterminer quand libérer certaines hormones et certains neurotransmetteurs qui nous indiquent quand nous devons nous réveiller et être actifs ou quand nous devons nous retirer et nous endormir. Depuis la nuit des temps, les gens se réveillent à la lumière du jour et s'endorment à la tombée de la nuit. C'est ainsi que nous sommes génétiquement programmés pour fonctionner. Nous sommes énergiques le jour et somnolents la nuit.

Au fil de la journée, notre température corporelle, qui est d'abord basse, commence à augmenter, tout comme l'adrénaline, la sérotonine et le métabolisme en général. À la mi-journée, elle atteint son maximum. Plus tard dans l'après-midi, l'horloge biologique réduit sa production d'hormones actives et énergétiques. La température corporelle commence à baisser, le métabolisme ralentit et nous commençons à nous détendre. Au fur et à mesure que la soirée avance et que la lumière diminue, l'horloge biologique signale à la glande pinéale de convertir la sérotonine en mélatonine et nous devenons léthargiques. À mesure que la mélatonine et les autres hormones du sommeil augmentent, notre température continue de baisser, nous commençons à envisager de nous retirer pour la nuit et il devient difficile de rester éveillé. C'est le meilleur moment pour s'endormir. La température corporelle continue de baisser à mesure que la mélatonine est libérée dans le sang. Nous nous endormons et rêvons.

La mélatonine continue d'être libérée jusqu'à ce que l'horloge biologique perçoive une augmentation progressive de la lumière. À l'approche de l'aube, la production de mélatonine s'arrête et l'horloge biologique recommence le cycle actif en libérant du cortisol. Lorsque la lumière du jour augmente, l'horloge biologique commence à produire de l'adrénaline et de la sérotonine. C'est ainsi que commence une nouvelle journée. Le cortisol est une hormone stéroïde essentielle sécrétée par la glande surrénale et, comme de nombreux autres processus physiologiques de l'organisme, il a un rythme circadien. Les individus normaux, sans maladie de l'axe hypothalamus-hypophyse-surrénale (HHS), présentent à minuit des taux de cortisol très faibles ou indétectables qui s'accumulent pendant la nuit pour atteindre un pic au petit matin. Les niveaux de cortisol diminuent ensuite lentement tout au long de la journée. Fourchettes de cortisol salivaire, nmol/L

Cortisol 8 heures | 5.50 --- 24.80
Cortisol 12h | 3.80 --- 13.20
Cortisol 16h | 2.20 --- 9.40
Cortisol 20h | 1.60 --- 4.40
Cortisol 24 heures | 0.80 --- 3.30
Cortisol 4 heures | 1.10 --- 9.40

Ces données montrent que les mesures standard du cortisol ne donnent aucun indice sur la situation réelle, car l'éventail des paramètres est très large. Ce n'est pas le taux de cortisol à un moment donné qui est important, mais sa variation tout au long de la journée. Le rythme circadien est important pour la santé. Lorsque votre rythme circadien est correctement régulé, vous dormez bien, vous avez de l'énergie le matin, et votre énergie est constante tout au long de la journée jusqu'à ce qu'elle commence à diminuer progressivement le soir... et cela réduit votre risque de maladie chronique ! Le cycle lumière-obscurité est le signal le plus important pour votre horloge circadienne. Cela signifie que l'une des meilleures façons de régler votre horloge circadienne est de vous exposer à la lumière (idéalement à la lumière du soleil) pendant la journée, mais de rester dans l'obscurité le soir. En fait, l'exposition à la lumière du soleil pendant la journée est probablement la chose la plus importante que vous puissiez faire pour favoriser la production normale de mélatonine le soir. La composante de la lumière du soleil qui informe votre horloge circadienne qu'il fait jour est la lumière bleue. Les photorécepteurs des yeux et de la peau sont sensibles à la lumière bleue (les récepteurs des yeux sont beaucoup plus sensibles que ceux de la peau).et transmettent ces informations au cerveau. Combien de temps à l'extérieur suffit-il ? Par temps ensoleillé, 15 minutes suffisent (sans lunettes de soleil !). Si le temps est nuageux, 30 minutes à une heure suffisent. Et bien sûr, plus il y en a, mieux c'est. Il est tout aussi important que votre corps perçoive qu'il fait nuit une fois le soleil couché. Cela signifie qu'il faut éviter la lumière bleue la nuit et privilégier les longueurs d'onde de la lumière rouge et jaune, tout en maintenant un niveau d'éclairage général beaucoup plus faible. Et bien sûr, vous devez dormir dans l'obscurité totale. S'il y a encore des lumières autour de vous (ou si vous voyagez dans l'hémisphère nord en été, où le soleil brille 24 heures sur 24), nous vous recommandons d'utiliser un masque de sommeil pour vous protéger de la lumière pendant la nuit.

Les mêmes principes s'appliquent pour éviter le décalage horaire. Dans un nouvel endroit, couchez-vous à 21-22 heures, dormez dans l'obscurité totale, réveillez-vous vers 5-7 heures du matin et sortez pour recevoir la lumière du matin directement dans les yeux. Cela aidera votre cerveau à rétablir le cycle approprié de production de mélatonine lié à un nouveau fuseau horaire. Par ailleurs, l'air du matin est plus transparent et plus pur que l'air du soir, ce qui permet à un plus large spectre de lumière d'atteindre vos yeux le matin. Parallèlement, les meilleures photos sont prises au coucher du soleil, car la lumière se disperse dans l'air chargé de particules et de vapeurs, et une grande partie des UV et du spectre bleu est bloquée. La lumière du matin s'avère plus bénéfique pour le traitement de la dépression hivernale (Levy A. et al. Morning vs Evening Light Treatment of Patients with Winter Depression. Arch Gen Psychiatry. 1998;55:890-896). L'important est de dormir 7 à 10 heures par nuit (la plupart des gens ont besoin de 8 à 9 heures). Ne limitez pas dans votre temps de sommeil. Les personnes qui ne dorment pas suffisamment perdent leur capacité de concentration et de réflexion. Elles perdent en qualité de vie. L'une des tortures les plus insidieuses consiste à ne pas laisser les gens dormir. La perte de sommeil entraîne la perte de santé mentale.

## Énergie Rythme circadien

Le rythme circadien est présent dans tous les aspects du fonctionnement du corps et, bien sûr, dans les variations de nos énergies quotidiennes. Le matin, nous devrions avoir une augmentation d'énergie, qui devrait diminuer lentement au fil de la journée pour atteindre son minimum le soir. Dans ce cas, vous pouvez fonctionner correctement et efficacement (fig.1). Ces données démontrent que si vous effectuez des lectures Bio-Well à différents moments de la journée, vous obtiendrez inévitablement des variations dans les résultats. Cela indique simplement que notre système réagit naturellement aux rythmes circadiens. Vous n'obtiendrez des données stables que si vous mesurez des cylindres de calibrage en métal. Nous avons peut-être quelques "hommes de fer" dans la société, mais ils ne représentent pas la majorité de la population.

Fig.1. Changement de zone du Biogramme du 4e doigt droit, pris 10 fois à 5 secondes d'intervalle, 5 fois par jour.

Le deuxième pilier - Le tractus gastro-intestinal (GI)

Avec des extraits des livres du Dr Sunil Pai et du Dr Michael Galitzer

Il n'y a pas d'amour plus sincère que l'amour pour la nourriture.

George Bernard Shaw (1856-1950)

D'un point de vue fonctionnel, notre système gastro-intestinal commence au niveau des sinus et de la cavité buccale, passe par l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, puis le gros intestin, le côlon et enfin l'anus. Bien qu'il s'agisse d'une voie distincte, le vagin fait aussi partie de ce système de muqueuses internes.

La médecine moderne dissèque l'individu en plusieurs parties distinctes , la tête et le cou, l'estomac/les voies digestives, les voies urinaires et propose un médecin distinct pour chaque partie. Lorsque nous oublions que ce tube fait partie d'une personne à part entière, nous perdons l'approche holistique de la médecine.

Les différentes parties du tube digestif jouent des rôles différents dans la transformation des aliments et présentent donc des niveaux différents d'alcalinité ou d'acidité. Ce niveau est mesuré par le pH : l'abréviation pour hydrogène potentiel. Le pH d'une solution est la mesure de sa concentration en ions hydrogène. Plus le pH est élevé, plus le liquide est alcalin et riche en oxygène. Plus le pH est bas, plus le liquide est acide et privé d'oxygène. Le pH est compris entre 0 et 14, 7,0 étant neutre. Tout ce qui est supérieur à 7,0 est alcalin et tout ce qui est inférieur à 7,0 est considéré comme acide. Le sang humain se situe dans une marge de pH très étroite, autour de 7,35 - 7,45. Tout ce qui est inférieur ou supérieur à cette fourchette indique des symptômes et des maladies. Si le pH du sang passe en dessous de 6,8 ou au-dessus de 7,8, les cellules cessent de fonctionner et les situations les plus dramatiques peuvent se produire. Le pH idéal du sang est de 7,4. Le pH du tube digestif humain varie considérablement. Le pH de la salive se situe généralement entre 6,5 et 7,5. Après avoir mâché et avalé les aliments, ceux-ci pénètrent dans la partie supérieure de l'estomac, dont le pH est compris entre 4,0 et 7,5. 6.5. C'est là que se produit la "pré-digestion". La partie inférieure de l'estomac sécrète de l'acide chlorhydrique et de la pepsine jusqu'à atteindre un pH compris entre 1,5 et 4,0, très acide ! Après avoir été mélangés aux sucs digestifs, les aliments pénètrent dans le duodénum (intestin grêle), où le pH passe à 7,0 - 8,5. C'est là que 90 % des nutriments sont absorbés par l'organisme. Les déchets passent ensuite dans le côlon (pH 4,0 - 7,0) avant d'être évacués.

La Bouche pH= 6,5 - 7,5 ; L’œsophage pH = 7,2 - 8,0 alcalin L’'Estomac pH= 1,5 - 4,0 acide ;

L’Intestin grêle pH= 7,0 - 8,5alcalin ;

Le Gros intestin pH = 4,0 - 7,0

Si vous avez un problème de santé, il est fort probable que vous soyez acide. Les recherches montrent que si le pH du corps n'est pas légèrement alcalin, le corps ne peut pas se guérir lui-même. Par conséquent, quel que soit le type de modalité que vous choisissez d'utiliser pour traiter votre problème de santé, il ne sera pas si efficace tant que le niveau de pH n'aura pas été augmenté. Si le pH de votre corps n'est pas équilibré, vous ne pouvez pas assimiler efficacement les vitamines, les minéraux et les compléments alimentaires. Le pH de votre corps influe sur tout. Vous pouvez facilement mesurer votre niveau de pH dans l'urine le matin à l'aide de bandelettes pH standard. Il est intéressant de noter que les personnes qui possèdent des aquariums sont très attentives au niveau de pH de l'eau, sinon les poissons meurent. Pourquoi ne prenons-nous pas soin de nous de la même manière ?

Un pH faible indique un manque d'oxygène dans les organes et les systèmes, ce qui est l'une des principales causes d'une multitude de problèmes de santé, y compris le cancer. Le moyen le plus efficace d'augmenter votre niveau de pH est de consommer des aliments et de l'eau appropriés.

De nombreuses personnes présentent des symptômes gastro-intestinaux désagréables tels que des brûlures d'estomac, des reflux gastriques et des gastrites. En voici quelques raisons.

Les gens mangent trop et consomment des portions plus importantes que ce dont ils ont besoin ;

Les aliments sont riches en graisses et en protéines d'origine animale, ce qui les rend plus difficiles à digérer ;

Les gens ne mangent pas assez de légumes et légumes crus ;

Certains aliments provoquent des réactions inflammatoires individuelles ou des réactions allergiques cachées qui sont souvent difficiles à définir sans une analyse ;

Les différents produits chimiques, additifs et conservateurs contenus dans les aliments, ainsi que les aliments OGM, ont des effets néfastes sur le système humain.

Vous êtes ce que vous mangez.

De nombreux problèmes de santé trouvent leur origine dans le tractus gastro-intestinal.

Le tube digestif est soutenu par le foie, la vésicule biliaire et le pancréas, qui jouent tous un rôle important dans la digestion. Chaque partie de ce système influe sur toutes les autres parties et, par conséquent, elles doivent toutes être considérées comme un ensemble.

Le tractus gastro-intestinal est le siège du système nerveux entérique de l'organisme. Surnommé le "deuxième cerveau" de l'organisme, il est situé dans les parois de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle et du côlon. Le système nerveux entérique regorge de protéines neurotransmetteurs produites par des cellules identiques aux cellules productrices de neurotransmetteurs du cerveau. L'ensemble complexe de neurotransmetteurs du "cerveau gastro-intestinal" lui permet d'agir, d'apprendre et de se souvenir de la même manière que le cerveau lui-même. Le cerveau digestif est également responsable de "l’instinct".

Les probiotiques, habitants utiles de notre microbiome, jouent un rôle essentiel dans la fonction digestive. Il s'agit de bactéries qui vivent dans notre tube digestif et qui remplissent diverses fonctions corporelles. Le poids total des probiotiques chez une personne moyenne est d'environ 1,3 à 1,8 kg. Chacune de ces espèces probiotiques joue un rôle spécifique. Certains probiotiques produisent des vitamines spécifiques et excrètent les métaux lourds et les toxines ; d'autres absorbent divers nutriments et assurent une protection immunitaire ; d'autres encore ont une action antimicrobienne contre les agents infectieux et contribuent à réduire les réactions inflammatoires.

Les antibiotiques, la chirurgie du tube digestif, les infections, le stress, les médicaments, les toxines et d'autres facteurs négatifs perturbent les probiotiques, ils meurent et il faut beaucoup de temps et d'efforts pour rétablir leur population. Le microbiome comprend le génome collectif de ces micro-organismes (bactéries, champignons, protozoaires et virus) qui vivent à l'intérieur et à l'extérieur du corps humain. Votre corps contient environ dix fois plus de cellules microbiennes que de cellules humaines. Plus important encore, les gènes microbiens peuvent influencer et influencent effectivement les actions et le fonctionnement des cellules humaines. Cette influence peut être positive ou négative, en fonction de la santé ou du mauvais état de santé du microbiome. Cela explique pourquoi des perturbations dans l'intestin peuvent souvent entraîner une détérioration de la santé dans d'autres parties du corps.

Le tube digestif est le centre de control où réside 80 % de votre système immunitaire.

Le système immunitaire réside dans un endroit appelé les tissus lymphoïdes associés à l'intestin ou GALT. Il s'agit d'un groupe d'hormones sécrétées par les cellules entéroendocrines de l'estomac, du pancréas et de l'intestin grêle, qui contrôlent diverses fonctions des organes digestifs. Des études ultérieures ont montré que la plupart des peptides intestinaux jouaient le rôle de neurotransmetteurs et de neuromodulateurs dans les systèmes nerveux central et périphérique. Les cellules entéroendocrines ne forment pas de glandes endocrines mais sont réparties dans tout le tube digestif. Elles exercent leurs actions autocrines et paracrines pour intégrer toutes les fonctions gastro-intestinales.Les dernières recherches ont même démontré que de nomb reux organes du corps participent à la régulation endocrinienne. Il s'agit notamment de la peau, du foie, de la rate, des os et de l'appendice. Ce n'est qu'une confirmation de plus que notre corps fonctionne comme un système complet. Diviser notre compréhension entre différentes parties fragmentées ne nous aide pas à apprécier un ensemble intégré. Malheureusement, aujourd'hui, plus de personnes que jamais souffrent d'un certain degré d'altération du fonctionnement gastro-intestinal. Par conséquent, elles sont accablées par un large éventail d'autres problèmes de santé. Une mauvaise santé intestinale a été associée à de nombreux problèmes de santé graves, tels que divers types de cancer, des troubles du fonctionnement du cerveau, des troubles de l'enfance, des maladies cardiaques et bien d'autres encore. C'est pourquoi ce pilier est si important pour comprendre la santé et trouver les moyens de l'améliorer.

Vitamines, minéraux, suppléments.

> La seule façon de rester en bonne santé est de manger ce que l'on n'aime pas, de boire ce que l'on n'aime pas, et de faire ce que l’on a pas envie de faire.

> Mark Twain

De nos jours, il n'est pas nécessaire de convaincre la plupart des gens que les vitamines et les micro-éléments sont nécessaires pour maintenir l'organisme en bonne santé. Mais comment choisir la meilleure combinaison pour soi-même ?

Michael Borkin, endocrinologue américain, a mis au point une méthode de sélection individuelle des suppléments à l'aide de l'appareil Bio-Well. Tout d'abord, avec le programme "Test de Stress", nous définissons l’état de la personne. Cette mesure peut être répétée plusieurs fois pour s'assurer que l'état de la personne est stable. Nous recommandons de prendre des mesures sur les annulaires, qui sont liés au système endocrinien. Ensuite, la personne prend un blister ou une boîte contenant des suppléments et le presse sur sa poitrine, tandis que les mesures sont prises sur un doigt de la main libre. Ensuite, on change de main et les mesures sont prises sur le doigt de l'autre main. Cette opération est répétée avec différents compléments, jusqu'à 10 préparations à la fois. Toutes ces données sont comparées dans le programme Bio-Well et montrent clairement quelles préparations sont utiles pour une personne, elles réduisent les niveaux de stress ou augmentent l'énergie, et cela montre aussi lesquelles sont contre-indiquées, ils augmentent les niveaux de stress et diminuent l'énergie. Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire d'avaler le médicament, ni même de le sortir de son emballage. Votre corps déterminera inconsciemment dans quelle mesure cette substance vous convient et signalera au système nerveux autonome de modifier légèrement l'équilibre sympathique-parasympathique. L'étude complète prend 10 à 15 minutes et de nombreuses expériences menées aux États-Unis et ailleurs ont démontré l'efficacité de cette approche. Les figures 8 et 9 montrent des exemples de graphiques obtenus.

Comme le montre le test de la figure 2, les compléments 3 et 8 sont contre-indiqués pour cette personne, les compléments 4 et 9 sont neutres, ils peuvent être pris, tandis que les compléments 2, 5, 6 et 7 ont un très bon effet.

Fig. 2. Exemple de test de supplémentation sur les graphiques de stress et d'énergie. 1 - ligne de base, 2 - thyrodine, 3 - magnésium, 4 - potassium, 5 - complexe de vitamines B, 6 - crème détox, 7 - tryptophane, 8 - crème hormonale, 9 - Gaba.

Dans le test de la figure 3, les drogues 4, 7 et 10 sont neutres pour l'organisme, tandis que les autres entraînent une baisse du niveau de stress, ce qui signifie qu'il s'agit d'un bon choix pour cette personne.

Fig. 3. Exemple de test de supplémentation sur les graphiques de stress et d'énergie. 1 - ligne de base, 2 - calcium, 3 - magnésium, 4 - potassium, 5 - complexe de vitamines B, 6 - crème détox, 7 - crème hormonale, 8 - vitamine C, 9 - DHEA, 10 - Gaba, 11 - mélatonine.

Dans les deux cas, les médicaments n'ont pratiquement pas eu d'effet sur les niveaux d'énergie, ce que l'on constate dans la plupart des cas analysés. Tout peut être choisit et testé de la même manière, nous avons testé des cristaux, des bijoux, des produits alimentaires. De nombreuses années de pratique de ce test ont montré sa précision et son importance pratique. Nous le recommandons à tous vos patients. Avec la version mobile de Bio-Well, ce test devient encore plus pratique. L'appareil se glisse dans votre sac à main, vous vous rendez à la pharmacie et testez différents médicaments sur place, en recevant instantanément les résultats sur l'écran de votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de sortir les gélules de leur emballage, et personne ne s'opposera à votre test.

## Troisième pilier - Système nerveux autonome (ANS)

> La principale fonction du corps est de transporter le cerveau.

> Thomas A. Edison (1847-1931)

Lorsque nous bougeons et dormons, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notre SNA s'occupe de notre fonctionnement. Il s'agit d'un mécanisme ancien axé sur la survie. De nos ancêtres animaux, nous avons hérité de deux principales pulsions de vie : la faim et le désir sexuel. Ces pulsions n'ont pas changé depuis des millions d'années. Lorsque nous avons faim, nous ne pensons qu'à la nourriture ; lorsque nous sommes rassasiés, nous commençons à penser à l'autre. Les principaux sujets de la littérature mondiale sont les recettes culinaires et les histoires d'amour. Notre civilisation n'est qu'une couche mince et fragile au-dessus d'une structure sauvage. Une civilisation ne prospère que grâce à des contrôles sociétaux stricts. Lorsque ce contrôle se relâche, de nombreuses personnes retournent à l'état animal. Toutes les guerres, y compris les guerres modernes, en sont le meilleur exemple. Et tous nos instincts les plus bas sont régis par l'ANS.

En cas de risque pour la survie et de danger, le SNA supprime les fonctions qui ne sont pas indispensables à la vie, comme la pulsion sexuelle. La testostérone se transforme en cortisol. Les personnes perdent leur désir car le SNA réoriente tous les systèmes du corps vers la survie. Le stress chronique en est le meilleur exemple. Ainsi, tout déséquilibre du SNA a des répercussions immédiates sur la santé et l'humeur.

En tant qu'alpiniste professionnel de longue date, je me souviens très bien d'avoir passé un mois en haute montagne. Chaque jour était littéralement une lutte pour la survie. Après les premiers jours, on ne parlait plus de femmes. Nous ne parlions que de montagnes et de nourriture. Cette expérience personnelle se rapporte à une situation de vie ou de mort où le SNA, sans aucun doute, a pris le dessus.

Le SNA comprend deux divisions : le sympathique (SNS) et le parasympathique (SNP). Les divisions sympathique et parasympathique fonctionnent généralement en opposition l'une à l'autre. Cette opposition est souvent considérée comme étant de nature plus complémentaire qu'antagoniste. Par analogie, on peut considérer la division sympathique comme l'accélérateur et la division parasympathique comme le frein. La division sympathique fonctionne typiquement dans les actions nécessitant des réponses rapides. La division parasympathique fonctionne pour les actions qui ne nécessitent pas de réaction immédiate. Pour beaucoup, le sympathique signifie "combattre ou fuir" et le parasympathique "se reposer et digérer" ou "se nourrir et se reproduire". Cependant, de nombreux cas d'activité sympathique et parasympathique ne peuvent pas être attribués uniquement à des situations de "combat" ou de "repos".

Par exemple, se lever d'une position allongée ou assise entraînerait une chute insoutenable de la pression artérielle s'il n'y avait pas une augmentation compensatoire du tonus sympathique artériel. Un autre exemple est la modulation constante, seconde par seconde, de la fréquence cardiaque par les influences sympathiques et parasympathiques en fonction des cycles respiratoires. Plus généralement, ces deux systèmes doivent être considérés comme modulant en permanence les fonctions vitales, de manière généralement antagoniste, pour atteindre l'homéostasie. Le SNS a notamment pour fonction de détourner le flux sanguin du tractus gastro-intestinal et de la peau par vasoconstriction, d'augmenter le flux sanguin vers les muscles squelettiques et les poumons, de dilater les bronchioles des poumons (ce qui permet un meilleur échange d'oxygène) et d'augmenter la fréquence cardiaque. Contrairement au SNS, le SNP fonctionne généralement en dilatant les vaisseaux sanguins menant au tractus gastro-intestinal. Cela provoque la constriction de la pupille et la contraction du muscle ciliaire pour le cristallin ( permettant une vision plus rapprochée), et stimule la sécrétion des glandes salivaires dans le cadre des fonctions de repos et de digestion.

(Source : https://www.boundless.com/physiology/).

Dans l'analyse Bio-Well, l'équilibre sympathique-parasympathique est reflété dans les programmes Diagramme et Équilibre. Lorsque vous observez de grandes différences dans les diagrammes gauche-droite (vous pouvez évaluer cette différence par l'index HS des diagrammes) avec plus de 7-8 barres mises en évidence dans le programme Équilibre, cela indique clairement un déséquilibre SNS-SNP.

Fig.4. Exemple de déséquilibre important.

De nos jours, de nombreux patients présentent une dominance sympathique, qui est le reflet d'un stress et d'une anxiété de longue durée. Cette condition affecte le fonctionnement de tous les organes et systèmes, jusqu'à l'apparition de symptômes de fatigue chronique. L'état de la colonne vertébrale est un autre élément important pour comprendre le déséquilibre SNS/SNP. Il est essentiel de comprendre que l'activité du SNA dépend fortement de l'état de la colonne vertébrale. Elle est assurée par différents segments de la moelle épinière.

Comme vous l'avez compris à la lecture de cette liste, le bon fonctionnement de tous les organes et systèmes dépend de l'état de la colonne vertébrale, mais beaucoup de gens ont une relation inappropriée avec cet organe. Les problèmes de disques intervertébraux sont largement incompris pour un certain nombre de raisons. Les professionnels de la santé ne sont pas toujours d'accord sur les causes de la douleur liée au disque vertébral, et les patients ont du mal à comprendre ce sujet médical complexe, et souvent mal expliqué.

Dans le dos se trouvent les zones dites de Zakharyin-Ged, dans lesquelles l'hypersensibilité apparaît lorsqu'un organe est enflammé. L'apparition de ces zones s'explique par le fait que les excitations douloureuses partent de l'organe interne affecté, passent par les fibres nerveuses autonomes de la moelle épinière et, de là, irradient vers les zones d'innervation correspondantes. Ged a établi des corrélations exactes entre les organes internes et l'innervation cutanée radiculaire, ce qui permet, en agissant sur ces zones, d'influencer l'état de santé. L'ostéopathie est une aide précieuse à cet égard. Nous avons mené un grand nombre de recherches sur les effets de l'ostéopathie, où il a été démontré que dans 100% des cas, après la séance, le niveau de stress diminue et les paramètres du champ énergétique sont optimisés. L'état de la colonne vertébrale est bien révélé par l'analyse Bio-Well. [Korotkov KG, Shakirov AM. Analysis of the Influence of Osteopathic Procedures on the Psychophysiological State of Patient (Analyse de l'influence des procédures ostéopathiques sur l'état psychophysiologique du patient). EC Orthopaedics. 2024].

L'état de la colonne vertébrale est également influencé par des processus mentaux et comportementaux. Il est bien connu qu'en cas de stress négatif ou positif, notre subconscient (notre "bête intérieure") réagit par des micromouvements. Ceci est particulièrement évident dans les expressions faciales et les postures d'une personne. Plus une personne est maîtresse d'elle-même, moins cela est visible à l'œil nu. Mais si l'on filme une personne dans un moment de stress et que l'on regarde ensuite la vidéo au ralenti, ces réactions sont visibles chez tout le monde. Ce n'est pas nouveau ; de nombreux articles ont été écrits sur ce sujet, et des séries télévisées et des films ont même été réalisés. Ce qui est important, c'est que ces réactions ont été étudiées en profondeur par la science. Les muscles du visage et du dos sont les plus impliqués dans ces réactions.

Fig.5. Problèmes de colonne vertébrale.

Dans ce cas, il convient de prêter attention à ce qui suit. Dans le cas d'un stress ponctuel, une personne adopte une posture particulière en réaction au stress, par exemple, lorsqu'elle a peur, elle se protège et, une fois la situation rétablie, elle se détend et ses muscles se relâchent au bout d'un certain temps. Si une personne subie régulièrement le même type de stress, les muscles dorsaux tendus se contractent et ne se détendent pas. Tout massothérapeute le sait et travaille justement sur ce type de problèmes. Mais si une personne ne consulte pas de spécialiste et continue à vivre dans le stress, les muscles contractés commencent progressivement à déformer la colonne vertébrale, un peu comme un jeune arbre se déforme si on le plie et qu'on l'attache avec une corde. Ces modifications perturbent les échanges énergétiques normaux de la colonne vertébrale, ce que l'on peut constater très clairement dans le Biogramme et le champ énergétique.

Un commentaire concernant la prédominance sympathique comme symptôme possible de stress chronique. Dans ce cas, le niveau de stress dans l'analyse peut être normal, alors que le programme d'équilibre montre une dominance sympathique. Cela s'explique par le fait qu'il s'agit d'un état habituel auquel l'organisme s'est adapté. Comme nous mesurons le stress physiologique, il n'est pas considéré comme anormal.

La quatrième pilier -émotions et stress

> La vie, c'est 10 % ce que l'on en fait, et 90 % la façon dont on la prend.

> Irving Berlin

> Compositeur américain (1888-1989)

La vie ne peut exister sans émotions. Tous les animaux complexes expriment clairement des émotions, en particulier nous, les humains. Les gens sont gouvernés par leurs émotions pendant la majeure partie de leur vie. Trop souvent, la logique cède sous la pression des désirs et des pulsions. Le monde entier est gouverné par l'Amour, mais combien de vies et de familles ont été détruites en satisfaisant les désirs de l'amour ? Les émotions influencent directement les fonctions endocriniennes, l'activité du système nerveux autonome et le tractus gastro-intestinal. Les émotions positives sont le plus souvent constructives, tandis que les négatives sont destructrices. L'émotion la plus dangereuse de toutes est le stress.

Le stress - la première cause de mortalité au monde

Toutes les créatures vivantes réagissent au stress en utilisant un système connu sous le nom de "réponse surrénale", communément appelé "mécanisme de combat ou de fuite". Ce mécanisme est génétiquement ancré chez les animaux depuis des centaines de millions d'années. Le mécanisme de lutte ou de fuite, une série d'événements chimiques qui préparent l'organisme à répondre à une attaque, est notre mécanisme de survie le plus important.

Elle a été transmise, pratiquement sans changement, de nos premiers ancêtres à l'homme d'aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est notre environnement et notre société. Nous avons crée une culture du stress

chronique. Au lieu d'être confrontés de temps en temps à un tigre à dents de sabre, nous sommes désormais attaqués 24 heures sur 24. Les pressions professionnelles, le bruit et la pollution toxique, les changements d'une rapidité vertigineuse dans le tissu de notre société et un barrage de publicités envahissantes et de messages médiatiques négatifs nous assaillent. Ce stress chronique pousse notre corps à surproduire des messages chimiques et électriques, perturbant ainsi notre capacité naturelle à retrouver l'équilibre, ou homéostasie. Notre corps maintient ses fonctions hormonales dans un état d'urgence constant. S'il n'est pas résolu, le stress chronique entraîne de graves problèmes de santé. En fait, le stress est impliqué, dans une certaine mesure, dans toutes les blessures, maladies, handicaps et décès. La bonne nouvelle est que de nouveaux outils sont disponibles pour tester, comprendre et traiter les effets du stress chronique.

Qu'est-ce que le stress ?

Le stress est la somme de tous les facteurs physiques et mentaux. Le corps humain n'a pas changé depuis plus de 50 000 ans. Le mécanisme nécessaire à la survie il y a 50 000 ans n'est pas adapté au monde actuel. Il est peu probable que nos ancêtres du Pléistocène, après avoir évité de justesse d'être piétinés par un mastodonte en furie, se tournent vers un compagnon et lui disent "eh mon gars, je suis stressé". Nous devons veiller à faire la distinction entre un grave problème de stress et l'utilisation à la mode du terme "stress", qui banalise ses conséquences mortelles.

Le stress est communiqué dans l'organisme par deux moyens principaux : les impulsions neurologiques et les messagers chimiques. En réponse aux facteurs de stress externes perçus par les sens, les impulsions nerveuses se déplacent à une vitesse phénoménale, transportant les données de notre environnement dans le corps où elles sont traitées. Le cerveau envoie ensuite des messages par le biais d'impulsions nerveuses à certaines parties du corps en réponse aux données reçues.

Les messagers chimiques de la communication dans le corps sont les hormones. Le système hormonal, bien que fonctionnant à un rythme beaucoup plus lent que le système nerveux, travaille avec ce dernier pour maintenir l'harmonie et l'équilibre internes.

Lorsque l'organisme perçoit un stress, les impulsions nerveuses et les messagers chimiques agissent immédiatement pour y répondre. Le stress active des cellules spécialisées dans le cortex cérébral (lieu de la pensée), qui envoie une impulsion à

l'hypothalamus (le principal centre de contrôle du stress dans le cerveau). L'hypothalamus stimule alors le système nerveux sympathique (SNS) et active le mode de survie (mécanisme combat-fuite ).

Le cœur commence à battre, les sens sont aiguisés et le corps commence à transpirer. La pression artérielle augmente car le sang est dirigé vers le cerveau et les principaux organes, les centres de survie du corps. Les mains et les pieds deviennent froids et moites car le sang est détourné des extrémités et redirigé vers les gros muscles utilisés pour combattre ou courir.

Après la crise, le mécanisme d'homéostasie se met en marche, cherchant à recréer l'équilibre par le biais du système nerveux parasympathique dont la fonction se résume à "se reposer et digérer".

Stress destructeur ou Stress constructif

N'oubliez pas que le stress peut être une réponse constructive (voire salvatrice) à un événement menaçant. Mais ce qui nous préoccupe, c'est ce qui se passe lorsque le stress s'accumule. Nous devons examiner notre réaction au stress et nous demander si nous y répondons de manière appropriée. Si nous avons perdu notre capacité d'adaptation, nous subissons un stress destructeur ou inadapté.

Lorsqu'un individu en bonne santé est soumis à un stress chronique prolongé, les glandes surrénales augmentent d'abord la production d'hormones (principalement le cortisol) en augmentant leur taille. Les niveaux anormalement élevés de cortisol interfèrent en fait avec le processus d'adaptation en empêchant la vasoconstriction (rétrécissement des vaisseaux sanguins).

Lorsque le taux de cortisol augmente, l'organisme désactive le système immunitaire et les fonctions de croissance et de réparation (pourquoi s'inquiéter de l'avenir lorsque le danger est plus immédiat ?) D'autres fonctions, telles que les capacités de reproduction et la réparation des tissus, s'arrêtent également de fonctionner ou diminuent (ainsi, le stress tue le désir sexuel et empêche le rétablissement après une maladie). Le gros intestin peut être paralysé et le sphincter anal bloqué. Comme la capacité de l'organisme à contrôler l'inflammation diminue et que la digestion est inhibée, les réactions allergiques peuvent entraîner un gonflement des intestins. Cette situation expose la personne à la maladie cœliaque, au syndrome de malabsorption et à une multitude d'envahisseurs opportunistes tels que le Candida, les parasites et d'autres micro-organismes dangereux.

Si le seuil de stress persiste et que les réserves de l'organisme s'épuisent, les surrénales commencent à faiblir. Elles ne produisent plus les niveaux nécessaires d'hormones de stress. Si le stress persiste, les surrénales s'épuisent et l'organisme entre dans un état de récupération forcée. L'organisme est alors susceptible de transformer les hormones sexuelles telles que la progestérone et la testostérone en hormones de stress. Les symptômes de cette phase comprennent la fibromyalgie, l'arythmie cardiaque, l'augmentation du débit urinaire, la transpiration abondante, les sueurs nocturnes, les spasmes musculaires, la migraine, l'anxiété, la dépression, les céphalées de tension, les trous de mémoire, la raideur de la nuque et des épaules, l'asthme, l'intestin irritable, les poussées d'herpès, le psoriasis, l'eczéma, le syndrome lombaire, la sciatique, les troubles de l'érection ; l'aménorrhée, les bouffées de chaleur, l'hypertension, les taches cutanées, les éruptions, l'acné et la suppression immunitaire.

Au cours de cette phase, l'organisme fait passer tous ces systèmes en mode survie. Toutes les réserves du corps sont utilisées pour tenter de maintenir l'homéostasie et toute l'énergie du corps est dirigée vers la survie immédiate. Lorsqu'une personne est en mode de survie, tous ses sens augmentent et deviennent hypersensibles. Cela augmente le volume d'informations entrant dans l'esprit et lui fait atteindre une saturation maximale avant que le mode sommeil ne puisse aider à éliminer le stress, ce qu'il fait en transférant les données de la mémoire active, l'esprit conscient, à l'esprit subconscient.

Lorsque nous subissons ce type de "surcharge", le corps et l'esprit se détachent temporairement et nous avons l'impression de ne pas être là. C'est le résultat de la libération par le corps d'opioïdes qui nous anesthésient.

Pour identifier le stress, il faut d'abord distinguer le stress positif du stress négatif. Dans une étude utilisant le cortisol, la principale hormone de stress, des volontaires ont été soumis à un stress positif et négatif et des mesures de cortisol ont été effectuées immédiatement avant et après l'événement. L'étude a révélé qu'une exposition de 5 minutes à une expérience positive entraînait une légère augmentation du taux de cortisol pendant une courte période d'environ 15 minutes. Une expérience négative a entraîné une baisse spectaculaire du taux de cortisol pendant une période de six heures avant qu'il ne revienne à la normale. Chaque système réagit au stress à sa manière.

La plupart des gens peuvent même sentir l'endroit où une manifestation émotionnelle devient une manifestation physiologique. Certains le ressentent au niveau du plexus solaire, d'autres entre les omoplates. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu’il peut être responsable de la douleur que vous avez au pied aussi bien qu’à la tête. Il s'agit donc de développer une méthode dans laquelle les situations stressantes ne produisent pas de réaction de stress dans le corps

Comprendre le stress à long terme

Ce n'est que lorsque le stress persiste qu'il cause des dommages. L'expérience d'un stress à long terme à des niveaux seuils affecte même la façon dont les cellules se développent et mûrissent, causant la mort prématurée des cellules.

Lorsqu'un nombre important de cellules voient leur vie compromise ou raccourcie, c'est l'organisme tout entier qui souffre d'un mauvais état de santé, voire d'un raccourcissement de la durée de vie.

Bien que chaque système réagisse au stress à sa manière, la plupart des gens ne savent pas qu'ils subissent un stress destructeur ou à long terme. Nous avons peut-être ressenti un stress émotionnel se manifester physiologiquement, par exemple au niveau du plexus solaire ou entre les omoplates. Mais combien d'entre nous savent que le stress peut être responsable d'une sciatique ou de bouffées de chaleur ?

Ceux d'entre nous qui souffrent d'un stress de longue durée ont besoin d'aide pour modifier leur réaction au stress et se rétablir. Bien que cela prenne généralement plusieurs mois, il est possible de se remettre complètement de l'épuisement des surrénales. Que nous ayons ou non atteint un état de stress extrême ou de longue durée, ce dont nous avons tous besoin en fin de compte, c'est d'une méthode d'adaptation saine, une méthode par laquelle nous empêchons les situations stressantes de produire un syndrome de réaction au stress destructeur.

Il existe de nombreuses façons de soulager l'esprit du stress qu’il subit et d'interrompre les schémas établis dans les voies neuronales qui sont programmées pour recevoir et envoyer des messages de stress. L'hypnothérapie, la visualisation, le hatha yoga, le tai chi ou le qi gong et la plupart des techniques de méditation sont utiles pour mettre fin aux schémas mentaux habituels qui engendrent des réactions de stress. Toute activité qui vous permet de détendre votre conscience au lieu de réagir à toutes les stimulations vous apportera en fin de compte un temps de récupération. Il peut s'agir de marcher dans la nature, de nager ou de pratiquer une activité créative différente de votre routine habituelle et qui vous satisfait. Un coaching individuel, des cours collectifs de gestion du stress ou des ateliers peuvent également aider à déceler les messages sous-jacents qui déclenchent les réactions de stress. De nombreuses manières de réagir inadaptées sont des réponses conditionnées que nous avons apprises lorsque nous étions jeunes et que nous croyions essentielles à l'acceptation et donc à la survie sur la planète. Il incombe à l'individu de réduire son exposition au nouveau stress et de contrer les dommages causés par le stress accumulé. Parfois, nous avons besoin d’aide pour y parvenir. Les compléments alimentaires sont un moyen vital et indispensable pour soutenir les surrénales ainsi que d'autres activités du corps et de l'esprit. Notre monde moderne nous oblige à gérer notre stress d'une manière qui n'est pas génétiquement programmée ; nous devons prendre des mesures conscientes pour éviter l'effet dévastateur du stress chronique sur notre bien-être. Maintenir notre corps dans l'état d'urgence de combat-fuite ne nous est pas plus propice que cela ne le serait à notre ancêtre du Pléistocène d'essayer d'utiliser une méthode de gestion des facteurs de stress contemporains en essayant de raisonner avec ce tigre à dents de sabre : "Pouvons-nous simplement nous asseoir et en parler ?" Le niveau de stress physiologique est bien reflété dans les programmes Bio-Well. Tout d'abord, le paramètre Stress, dont la valeur supérieure à quatre indique un état de stress. L'image du champ est caractérisée par de nombreuses discontinuités, le diagramme acquiert un caractère étoilé et les chakras ont tendance à "s'envoler" dans différentes directions (Fig. 6).

Notez qu'en état de stress, l'image des chakras est très variable, ce qui caractérise une grande instabilité du système nerveux. C'est l'un des signes utilisés dans le programme "Psychodiagnostic", dont nous parlerons plus loin. Le filtre Bio-Well doit être utilisé pour évaluer l'état somatique en cas de stress. Il existe deux types de réactions émotionnelles : les réactions ouvertes et les réactions fermées. Dans une réaction ouverte, une personne explose et déverse ses émotions, tandis que dans une réaction fermée, une personne ne montre pas ses sentiments. Cela ne signifie pas qu'une personne ne s'inquiète pas ; elle s'inquiète et comment ! Mais toutes les émotions se déchaînent à l'intérieur d'elle-même. Ainsi, si une personne se débarrasse souvent ouvertement et violemment de ses émotions, il est anéanti : dans de telles situations, il n'a pas de force et son champ énergétique est très déchiré, avec de nombreuses coupures et de nombreux vides. Si une personne vit constamment ses émotions à l'intérieur d'elle-même, elle accumule des spasmes musculaires dans tout son corps ainsi, l'échange d'énergie est perturbé, et son champ énergétique semble excessif, avec beaucoup d'organes surchargés d'énergie. Qu'est-ce qui est le mieux ? Ni l’un ni l’autre.

Fig.6. Personne en situation de stress.

En voyant une image du champ énergétique d'une personne, vous pouvez déterminer le type de réaction émotionnelle et faire des recommandations sur la façon de mieux récupérer.

Le sport est l'un des meilleurs moyens de remettre de l'ordre dans son état psycho-émotionnel et de rétablir l'équilibre énergétique. Encore faut-il l'e faire correctement.

Les personnes dont les réactions émotionnelles sont fermées ont besoin d'exercices et de sports actifs et énergiques. Il peut s'agir de course avec accélération, d'arts martiaux tels que la boxe (sous toutes ses formes), le karaté, etc., de toutes sortes d'athlétisme et de jeux sportifs actifs. En plus des sports traditionnels, vous pouvez pratiquer des danses rapides et ludiques. Ces activités permettent au corps de se débarrasser de la tension accumulée, de dépenser toute l'énergie accumulée dans des actions consommatrices d'énergie mais non destructrices, d'échauffer les muscles de manière efficace et de relâcher les blocages musculaires. Les personnes ayant une réaction émotionnelle ouverte ont également besoin de sport, mais il s'agit ici de sports réparateurs : natation, marche, course lente, wushu, yoga, qigong, etc. qui améliorent la santé. L'équithérapie, les promenades dans la nature, la pêche, la cueillette des champignons et la danse de salon sont également possibles. Toute activité qui donne de l'énergie à une personne et la sature spirituellement et physiquement sans la surcharger émotionnellement convient ici.

Et, bien sûr, tous les cours de relaxation et d'harmonisation des pensées et des sentiments seront bénéfiques. En effet, il est essentiel de pouvoir déverser ses émotions et de les contenir ; il est important de ne pas le faire en l'excès. À cette fin, il est nécessaire d'harmoniser votre monde intérieur à temps pour réduire le degré d'émotions. La méditation, l'art-thérapie et les pratiques respiratoires vous aideront beaucoup.

Bien entendu, il est recommandé à ces personnes de consulter régulièrement des massothérapeutes, des ostéopathes et des réflexologues. Chacun de ces spécialistes, à son niveau, sera en mesure d'éliminer les blocages et les pressions accumulés.

Les massages destinés aux personnes ayant une réaction émotionnelle ouverte doivent être doux et enveloppants, et ceux destinés aux personnes ayant une réaction émotionnelle fermée doivent être profonds et viser à détendre tous les groupes musculaires. Il est essentiel de choisir des huiles aromatiques appropriées pour ces massages, ce qui renforcera considérablement l'effet de la procédure.

## Ce que l'on nous a dit sur les maladies cardiaques est faux

Avec un extrait du livre du Dr. Michael Galitzer

> L'ignorance est la malédiction de Dieu ; la connaissance est l'aile qui nous permet de voler vers le ciel.

> William Shakespeare

Les maladies cardiaques restent le problème de santé le plus répandu dans le monde, l'infarctus demeurant la première cause de mortalité et l'accident vasculaire cérébral la troisième. Ces faits prouvent que tout ce que notre système médical a fait pour combattre et prévenir les maladies cardiaques ne fonctionne pas. Quelque chose ne va pas dans l'idée même de ce qui cause les problèmes cardiaques.

Des études récentes ont montré qu'un pourcentage significatif des crises cardiaques se produit dans les zones du cœur où le flux sanguin n'est pas réduit par des artères obstruées. Les connaissances modernes ont évolué vers l'idée que, dans la grande majorité des cas, les maladies cardiaques ne surviennent pas sans une diminution de l'activité parasympathique. En général, cette diminution est suivie d'une augmentation de l'activité sympathique, en particulier sous l'effet d'un stress permanent. Cette combinaison d'événements fait que les cellules cardiaques augmentent considérablement leur production d'acide lactique. En raison de l'augmentation de l'acidité dans le cœur, les parois des cellules cardiaques deviennent rigides, ce qui réduit leur capacité à se contracter et entraîne un œdème et une altération de la fonction du muscle cardiaque lui-même, ainsi que la mort des cellules cardiaques, autant d'éléments qui sont à l'origine des crises cardiaques. En outre, le gonflement (œdème) des tissus cardiaques entraîne des modifications de la pression des artères qui traversent la région du cœur touchée. Cette augmentation de la pression provoque à son tour la rupture de la plaque vulnérable dans les artères, ce qui bloque davantage les artères concernées et/ou crée des caillots dangereux.

Ce processus de diminution de l'activité parasympathique est directement lié à ce qui se passe au niveau de l'endothélium, la très fine couche de cellules qui tapisse les artères. Un endothélium sain est nécessaire à une bonne circulation sanguine et à la fonction cardiovasculaire dans son ensemble, en particulier en relation avec le muscle vasculaire lisse qui constitue la majeure partie des parois des vaisseaux sanguins. Les événements associés avec une diminution de l'activité parasympathique peuvent tous avoir un impact négatif sur l'endothélium, entraînant une ou plusieurs des trois réponses possibles : inflammation, stress oxydatif (augmentation du niveau de radicaux libres) et dysfonctionnement vasculaire auto-immune, qui sont tous liés aux maladies cardiaques.

Si les interventions chirurgicales peuvent sauver des vies en cas d'urgence aiguë, les recherches ont montré que leurs bénéfices globaux sont minimes. Des découvertes récentes permettent d'expliquer pourquoi. Tout d'abord, des études ont montré qu'un pourcentage important des crises cardiaques se produisent dans les régions du cœur où le flux sanguin n'est pas réduit par des artères obstruées. Plusieurs recherches évaluant l'efficacité de l'angioplastie, de la sténose et du pontage aorto-coronarien ont montré que, bien que ces procédures puissent soulager les symptômes des maladies cardiaques, elles n'empêchent pas d'autres crises cardiaques et que seuls les patients à haut risque (en particulier les patients dont l'artère coronaire gauche est obstruée) et dont la vie est gravement menacée bénéficient d'un pontage aorto-coronarien en termes d'amélioration de leurs chances de survie. Une autre preuve de ce concept est que de nombreuses personnes souffrant de problèmes cardiaques sont susceptibles de présenter ce que l'on appelle des "signes d'alerte atypiques". Ces symptômes comprennent des douleurs dans le dos, le cou ou la mâchoire, des nausées, des vomissements, des indigestions, etc.

Par exemple, bien que l'artériosclérose soit le résultat d'un dysfonctionnement de l'endothélium et qu'elle ait longtemps été considérée comme un facteur de risque important pour les maladies cardiaques, la présence d'artériosclérose en elle-même ne signifie pas que l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde ou d'autres types de maladies cardiaques se produiront. Tant que l'activité parasympathique est saine, la fonction autonome l'emporte sur l'athérosclérose, aidée par les vaisseaux sanguins. Cela ne signifie pas que vous pouvez ou devez ignorer l'athérosclérose si elle est présente, pas plus que vous ne devez ignorer les autres facteurs de risque liés aux maladies cardiaques. Tous ces faits doivent être pris en compte. Mais c'est l'activité de votre système nerveux parasympathique qui est d'une importance capitale lorsqu'il s'agit de protéger votre cœur. C'est pourquoi elle entre totalement dans le cadre des quatre piliers de la santé. Un autre sujet important concernant le cœur est la nouvelle compréhension du fonctionnement du cœur. Comme l'écrit le professeur B.M. Hedge : "Il était très inconfortable d'accepter que le cœur soit une simple pompe musculaire, capable de pomper le sang à travers l'énorme piscine de capillaires, dont il y a 800 kilomètres dans un seul kilogramme de graisse corporelle. Nous sommes perdus quand nous essayons de mesurer l'artefact, appelé pression artérielle, dans quelques mètres des artères ou, dans les veines". [J of Indian Academy of Clinical Medicine 9, 3, 2008, 172-174].

Il est absurde de croire qu'un organe aussi petit que le cœur puisse pomper le sang dans tout le corps. 90 % du sang se trouve à tout moment dans les capillaires veineux, et la surface totale des capillaires est d'environ 4 828 km ! Définition standard : Le cœur, organe musculaire creux qui reçoit le sang des veines et le propulse dans les artères. Chez l'homme, le cœur est situé derrière la partie inférieure du sternum, légèrement à gauche du centre. De nombreux scientifiques sont arrivés à la conclusion que le cœur n'est pas une pompe comme le prétendent les universitaires. Le cœur est un régulateur du flux sanguin, qui contrôle l'implosion du sang dans notre corps par l'intermédiaire de deux tourbillons opposés créés à l'intérieur du cœur. Ce sont ces tourbillons qui sont très importants dans la manière dont le sang circule dans le cœur. Lorsqu'un tourbillon se forme dans l'écoulement d'un liquide, celui-ci s'accélère et l'augmentation du débit qui s'ensuit contribue à accroître l'effet de tourbillon qui, à son tour, accélère le débit. Le tourbillon induit également ce que l'on appelle le potentiel zêta, qui aide à séparer et à disperser les cellules sanguines. Celles-ci exposent une surface maximale dans le sang et sont donc capables de retenir et de transporter plus d'oxygène et d'autres nutriments dans tout l'organisme. Dans le cœur, la pression n'a pas de rôle propulsif, le flux de sang tourbillonnant est endigué (arrêté) ; son énergie est transférée pour augmenter la vitesse dans le tourbillon. À son tour, l'augmentation de la vitesse du tourbillon induit une plus grande force éthérique pour accélérer davantage (activer et renforcer) le sang. Il ne s'agit en aucun cas du processus complet de propulsion du sang, mais il est certainement différent de l'écoulement de l'eau dans une pompe. [Marinelli R et al. The heart is not a pump. Frontier Perspectives 1993;5:10-25].

Je suis certain qu'il est impossible de comprendre le fonctionnement du cœur sans accepter le rôle du sang en tant que liquide structuré, jouant un rôle actif dans ce processus. Nous devons appliquer les concepts du professeur Gerald Pollack présentés dans son livre "The Fourth Stage of Water : Beyond Solid, Liquid and Vapor" [Ebner and Sons Publisher, 2013]. Le professeur Pollack a démontré par des expériences précises que l'interaction d'un liquide avec les parois capillaires crée la force électrique qui assure le mouvement d'un liquide. Cela permet au sang de passer les minuscules capillaires sans résistance et de transporter des leucocytes dont la taille est supérieure au diamètre des capillaires.

## Partie 2. Bio-Well 3.0 - une nouvelle étape de développement technologique

Fig.7. Bio-Well 3.0 avec Spoutnik.

La stabilité et la reproductibilité des résultats constituent un indicateur clé de la fiabilité et de la qualité de tout dispositif. Lorsque nous avons conçu Bio-Well 2.0, nous voulions maximiser la stabilité de l'instrument. Nous y sommes parvenus. Toutefois, une stabilité très élevée présente un inconvénient : la sensibilité des mesures diminue. C'est pourquoi, lors du développement de Bio-Well 3.0, nous avons cherché à trouver un juste milieu entre la stabilité de la décharge de gaz et la sensibilité des mesures.

Il faut un certain temps pour que la décharge de gaz se propage à la surface de l'électrode en verre. Dans un premier temps, seuls des projections individuelles sont visibles. Progressivement, elles apparaissent sur tout le périmètre de l'objet étudié. L'ensemble du processus est transitoire, il dure environ 20 ms. Dans la phase finale, aucune nouvelle projection n'est formée et la décharge de gaz s'étend sur la surface du verre. Les projections voisines fusionnent et se chevauchent. L'image devient plus uniforme et plus lisse, les détails sont perdus.

Si vous photographiez une décharge de gaz dans les premiers stades de son développement, vous verrez des filets et des discontinuités dans le rayonnement, alors que si vous la photographiez à un stade plus avancé, les détails disparaîtront.

Lors du développement de Bio-Well 3.0, nous en avons tenu compte et avons introduit un ajustement du temps d'exposition à la décharge. Bio-Well 2.0 capture la décharge à un stade avancé et les images sont très stables et reproductibles. Avec Bio-Well 3.0, nous pouvons choisir le temps de photographie de la décharge et un rayonnement stable est observée à partir de 15 ms. Par défaut, tous les appareils 3.0 fixent le temps à 18 ms à partir du début de la formation de la décharge, cette valeur offre une stabilité assez élevée, mais le niveau de détail, c'est-à-dire la sensibilité est plus élevée que celle de Bio-Well 2.0. Un autre commentaire : de nombreuses femmes qui viennent en consultation ont de belles manucures avec des ongles longs. Dans le cas de Bio-Well 2.0, il était difficile de prendre des photos de doigts avec des ongles longs tout en conservant un positionnement correct des doigts. Dans Bio-Well 3.0, nous avons fait deux choses : nous avons modifié l'angle du verre par rapport au doigt et nous avons ajouté un espace libre en haut pour que l'ongle puisse s'y loger. Désormais, il est facile de prélever des Biogrammes sur les doigts des femmes, même avec des ongles longs !

Un autre problème important lié à l'utilisation de nos instruments était la dépendance de la connexion de l'ordinateur PC à la prise de courant (mise à la terre). Dans Bio-Well 3.0, nous avons apporté plusieurs modifications au système de mise à la terre et de câblage qui minimisent la dépendance des relevés de l'instrument par rapport au facteur susmentionné. En outre, de nombreux utilisateurs des anciens Bio-Well 1.0 et 2.0 avaient des problèmes avec l'éclairage externe qui se superposait au rayonnement du doigt lui-même et faussait les résultats. Ils devaient scanner à nouveau les doigts à plusieurs reprises ou couvrir l'appareil d'un tissu sombre. Dans Bio-Well 3.0, nous avons ajouté une autre couche de volets de protection et déplacé les intersections de ces volets les unes par rapport aux autres. Désormais, il est pratiquement impossible de voir la lumière extérieure sur les images obtenues, ce qui simplifie grandement le travail et améliore la qualité des données obtenues. Une autre nouveauté est l'activation par le logiciel du ventilateur. Cette fonction est particulièrement importante lors de la prise de vue en mode "Environnement". Enfin, la possibilité de calibrer sans utiliser de câble est encore plus pratique.

## Calibrage de Bio-Well

Pour obtenir des données fiables et reproductibles, il convient de procéder à un calibrage dans les cas suivants :

1. Lorsque l'on passe d'une zone climatique à une autre.


2. À la pleine lune, à la nouvelle lune.


3. Lors d’un changement significatif des conditions météorologiques.


4. Lors d’un changement de saisons.


Pour Bio-Well 2 et 3, nous recommandons un calibrage quotidien.

Le processus de calibrage utilise un programme spécialisé qui mesure les paramètres de l'appareil, les compare aux paramètres standard, modifie les réglages de l'appareil étape par étape et répète la mesure.

Nous recommandons de procéder au calibrage tous les jours ou presque.

Processus de calibrage

Essuyez la lentille optique avec un chiffon sec, retirez l'insert de doigt et insérez l'insert de calibrage. Pour le dispositif Bio-Well 2, connectez le câble à la prise du dispositif. Connectez l'instrument à l'ordinateur. Ouvrez le mode calibrage et appuyez sur Démarrer. Le programme ajuste l'instrument. Lorsque le processus est terminé, retirez l'insert. L'instrument est prêt à fonctionner.

## Particularités de l'utilisation des différents programmes

Nous commençons toujours par le programme d'analyse, qui nous permet d'identifier les niveaux de stress, l'énergie globale et l'équilibre.

Attention ! Si le niveau de stress est supérieur à 8, les diagnostics ne sont pas applicables.

Le programme suivant est le Diagramme de zone. Il représente le paramètre de zone de l'image en pixels pour chaque secteur. Ce paramètre est proportionnel au nombre de photons par secteur.

Le programme Diagramme de l’Énergie, qui représente le paramètre énergétique pour chaque secteur et affiche les valeurs quantitatives pour ce secteur lorsque vous cliquez sur le bouton de la souris. Il est optimal d’avoir le diagramme dans la zone verte, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problèmes de santé. Nous prêtons attention aux pics du diagramme dans la zone jaune. Ils témoignent d'une production d'énergie accrue dans cette zone, ce qui signifie que l'organisme accorde plus d'attention à cette zone. Il faut savoir que toute inflammation est une dépense d'énergie. Le système augmente la température, la pression artérielle, le nombre de particules sanguines actives, et tout cela représente de l'énergie, de l'oxygène. Les émissions du diagramme au-dessus de la zone verte caractérisent les zones d'augmentation de l'énergie, qui est associée à l'inflammation ou à la possibilité de sa formation. Toutes ces zones sont des zones de haute énergie. Le paramètre de la réserve d’énergie est en corrélation avec le niveau de la réserve cellulaire et caractérise la réserve immunitaire et d'adaptation de l'organisme.

Le programme Équilibre identifie les systèmes et les organes présentant des déséquilibres importants à droite et à gauche. Il caractérise l'équilibre sympathique-parasympathique, un indicateur important de la santé (un des piliers de l'analyse Bio-Well).

Les zones problématiques identifiées dans ces programmes, hypo- et hyper-énergétiques, sont confirmées dans le programme Énergie des Organes. Nous prêtons attention aux systèmes centraux du corps en suivant les principes des 4 piliers de la santé. Les zones orange et rouge sont des zones de déficience énergétique.

Nous accordons une grande attention aux Biogrammes des doigts. Ce qui est essentiel pour nous, c'est l'aspect général d'une image, suivant les types de Biogrammes discutés dans ce livre, et la présence de stigmates dans des secteurs individuels. Leur degré d'agressivité indique la nature pathologique du processus inflammatoire.

Le programme Un Doigt permet de réaliser des Biogrammes séquentiels d'un seul doigt. Nous pouvons ainsi vérifier la reproductibilité d'un défaut dans un secteur particulier et voir s'il s'agit d'une réaction fonctionnelle temporaire ou de la preuve d'un processus pathologique.

D'autre part, la dynamique des paramètres des Biogrammes d'un doigt caractérise le niveau d'activité de l'organisme ou d'un méridien particulier. Une dynamique ascendante indique que le méridien est complet et que le processus de transfert d'énergie est actif. Une dynamique décroissante indique une faiblesse à la fois du méridien et de la source d'énergie (organe correspondant). Les courbes données caractérisent ces processus.

Fig.8 : Dynamique des paramètres d'un doigt pris dix fois.

## Analyse des données Bio-Well

Tout d'abord, présentons les concepts de base.

L'état de santé de la personne : état fonctionnel général (énergie) et équilibre psycho-émotionnel mesuré à un moment précis. Évaluation de la santé : conclusions sur les états fonctionnels et psycho-émotionnels formulées par un spécialiste sur la base des Biogrammes. Bio-Well est un système expert. Il ne génère pas de diagnostic. Il ne fournit que des valeurs numériques de paramètres et des images visuelles, qu'un expert formé peut interpréter d'une manière ou d'une autre. Un médecin ou un expert agréé peut uniquement tirer des conclusions et poser des diagnostics. Des évaluations et des conclusions précises peuvent être faites dans 75 à 80 % des cas. Le système n'est pas conçu pour diagnostiquer des maladies spécifiques. Il détecte efficacement les faiblesses fonctionnelles de l'organisme, qui doivent être notées et examinées de manière plus approfondie par d'autres méthodes médicales. Bio-Well est la première étape de l'analyse de l'état d'une personne. Pour tirer une conclusion correcte sur l'état du sujet, il est nécessaire d'utiliser l'ensemble des programmes Bio-Well, car chacun d'entre eux représente différents paramètres des Biogrammes. Tout d'abord, nous examinons l'onglet Analyse, qui nous permet de déterminer le niveau de stress et d'énergie et d'évaluer l'équilibre sympathique-parasympathique. N'oubliez pas que le niveau d'énergie n'est pas un indicateur de santé ou de problèmes ; il s'agit d'une information sur le niveau d'énergie global. Nous ne prêtons attention qu'aux valeurs qui diffèrent du niveau optimal. Ensuite, nous ouvrons le diagramme des zones, qui contient des informations sur les systèmes situés en dehors de la zone optimale ou sur un fort déséquilibre droite/gauche.

## Programme Analyse

Nous commençons toujours par analyser l'état du patient à l'aide du programme d'analyse, qui nous permet de déterminer le niveau de stress, l'énergie totale et d'évaluer l'équilibre sympathique-parasympathique.

Niveau de stress

Le concept de "stress" est largement utilisé en médecine et en psychologie, et il est compris différemment selon les branches de la médecine. Pour Bio-Well, le niveau de stress est une mesure de la perturbation de l'homéostasie, le niveau d'adaptation de l'organisme aux conditions de l'environnement. Ainsi, le niveau de stress reflète l'équilibre entre l'activité des systèmes libérant le stress et celle des systèmes limitant le stress. L'échelle du niveau de stress est divisée en plusieurs gammes :

• 0 - 2 - léthargie (état de suractivation et d'aréflexie ou de détresse). Cet état se manifeste par une diminution du débit de parole, une faiblesse des réactions émotionnelles, une lenteur. Les raisons de cet état peuvent être multiples, allant des conséquences d'un mauvais sommeil et de la fatigue aux conséquences d'une détresse chronique, conduisant à la dépression et à l'épuisement nerveux, ou d'une maladie grave.


• 2 - 3 - État de calme d'une personne en l'absence de charges de stress significatives ou d'une harmonie homéostatique maximale.


• 3 - 4 zone optimale. L'eustress, c'est-à-dire le stress positif qui mobilise et entraîne l'organisme et ses ressources protectrices. Ce stress n'est pas nocif et n'a que des effets positifs sur la personne. Cependant, si une personne reste longtemps dans cet état, l'eustress peut se transformer en détresse. Cette zone est également caractéristique des personnes présentant des niveaux d'anxiété accrus. Il convient de noter que pour certains types de tempérament, le niveau de stress compris entre 1 et 2 (flegmatique) et 3 et 4 (colérique) peut être un état naturel et normal.


• 4 - 6 - le distress à court terme. Aussi appelée "mauvais stress", épuise le système nerveux et détruit l'organisme. Sous l'effet de ce stress,


l'immunité diminue, la personne devient moins résistante au stress, l'adaptation de l'organisme est perturbée. L'activité mentale et l'efficacité s'en ressentent. Toutefois, si la détresse est de courte durée, l'organisme se rétablit après un certain temps. Cet état est également caractéristique de la suractivation, lorsque les réserves sont à leur limite, pour les personnes occupant des postes de direction oules fonctionnaires, en contact avec un grand nombre de personnes. C'est aussi le cas après un mauvais sommeil, un rhume ou l'exacerbation d'une maladie chronique qui provoque de l'anxiété et perturbe l'adaptation au monde qui les entoure.

• 8 - 10 - Stress aigu. Il s'agit d'un état aigu caractérisé par des émotions fortes. Lors d'un stress aigu, une personne peut ressentir de la panique, des vertiges, un rythme cardiaque rapide, des nausées et se caractériser par des réactions spontanées, un comportement agressif, une désorientation dans l'espace. Le stress aigu se caractérise par le fait qu'il ne dure pas longtemps et qu'il épuise la personne très rapidement.


À partir du niveau de stress 6, un filtre doit être utilisé pour réduire l'impact des perturbations dynamiques momentanées liées à l'état actuel de la personne.

Il convient de rappeler que les niveaux de stress peuvent changer sous l'influence de certaines substances pharmacologiques et psychoactives. Il faut également tenir compte du fait que les enfants, les adolescents et les personnes hypersensibles présentant une grande labilité émotionnelle, leur niveau de stress peut rapidement augmenter, mais ils peuvent tout aussi facilement revenir à un état calme après une crise émotionnelle.

Attention ! Si le niveau de stress est supérieur à 8, le diagnostic n'est pas applicable.

Niveau d'énergie

Important ! Le niveau d'énergie n'est pas un indicateur de santé ou de problèmes, mais une information sur le niveau général du métabolisme.

Cet indicateur est un niveau moyen du potentiel électrique des cellules et reflète le niveau de génération de charge électrique de l'organisme tout entier. Les données énergétiques permettent d'évaluer l'intensité des processus métaboliques. Les valeurs basses sont toujours associées à une période aiguë de maladie, à l'épuisement, à un sentiment de désespoir, à une agressivité accrue et diminuent à la fin de la journée.

Le niveau d'énergie dépend de l'état psycho-émotionnel et physique d'une personne. Il est bien connu que le niveau d'énergie diminue lorsque le niveau de stress est élevé. Le niveau d'énergie peut également être bas si une personne mène un style de vie inapproprié. Il s'agit d'une personne qui dort peu, qui travaille "jusqu'à l'épuisement", qui a des surcharges régulières, qui est dans un état de faiblesse après une maladie ou qui vit dans des conditions environnementales défavorables pendant une période prolongée. L'échelle des niveaux d'énergie est divisée en plusieurs fourchettes :

• 0 - 20 - faible énergie. Ce niveau correspond à l'état d'épuisement. Les raisons de cet état sont : un stress très élevé ou prolongé, une activité physique prolongée sans repos, le syndrome de fatigue chronique, une maladie épuisante, une longue privation de sommeil, etc. Dans tous les cas, le repos, le sommeil et la relaxation sont recommandés.


• 21 - 40 - baisse d'énergie. Ce niveau correspond à l'état de fatigue. Les raisons de cet état : stress ou émotions très fortes ; fatigue physique après un effort prolongé ; manque de sommeil ; état de faiblesse avant ou après une maladie. Dans certains cas, il suffit de se reposer quelques heures pour reprendre des forces, dans d'autres c'est un processus long. Il convient de noter que la récupération est un processus très individuel, qui dépend des systèmes d'adaptation de l'organisme, de la mobilité mentale et du degré de déséquilibre dans le travail de l'organisme dans son ensemble et du système nerveux en particulier.


• 41 - 60 - énergie optimale. Il s'agit du niveau d'énergie optimal qui correspond à un organisme calme et plein d'énergie qui peut être actif pendant une longue période sans effets négatifs. Chez les personnes plus alertes et en bonne santé, le niveau d'énergie peut être plus proche de 60, voire légèrement supérieur.


• 61 - 80 - énergie accrue. Ce niveau d'énergie correspond à une activité accrue de l'organisme. Les raisons d'un tel état : mobilisation de l'organisme sous une charge accrue habituelle (par exemple, pour les athlètes pendant l'entraînement ou le personnel militaire) ; hyperactivité, état émotionnel accru. En même temps, l'augmentation de l'énergie est une réaction de l'organisme à un processus inflammatoire, à une maladie en développement ou à un état fébrile.


• 81 - 100 - énergie élevée. Ce niveau d'énergie correspond à une activité excessivement accrue de l'organisme. Les raisons de cet état sont les mêmes que pour le niveau d'énergie précédent, mais elles sont plus fortes en termes de niveau de contrainte sur l'organisme.


Le déséquilibre des organes indique le degré de différence entre le potentiel électrique produit par les parties gauche et droite du corps en tenant compte de la contribution significative au potentiel électrique de l'activité du système nerveux périphérique et central. Les données de cette analyse permettent d'évaluer les particularités de l’équilibre du système nerveux végétatif (autonome).

Ce paramètre est très intéressant pour évaluer l'effet des techniques de relaxation et d'harmonisation, de la gymnastique et des protocoles mis en place, ainsi que de toutes sortes de techniques psychologiques et de pratiques orientales. Ce paramètre est décrit en détail dans le chapitre "Le troisième pilier de l'analyse Bio-Well - le système nerveux autonome".

## Diagramme Zone

Le programme Diagramme zone affiche la zone de luminescence normalisée en pixels pour chaque secteur - organe, corrigée par rapport au cylindre de calibrage. D'un point de vue biophysique, la zone de luminescence est une mesure de la diffusion de l'avalanche d'électrons qui ionise la couche d'air entre le doigt et l'électrode du dispositif. La lueur des électrons est détectée par le dispositif Bio-Well. Le paramètre de zone dépend du nombre d'électrons dans l'avalanche d'électrons, plus il y a d'électrons, plus le métabolisme du corps est élevé.

Chaque cellule possède une membrane électriquement excitable et presque tous les processus cellulaires impliquent une polarisation et une dépolarisation. Par conséquent, toute cellule vivante dotée d'une membrane intégrale et de processus métaboliques actifs génère un champ électromagnétique autour d'elle. Les bactéries et les cellules tumorales génèrent également ce champ. Par conséquent, les organes plus grands ont plus de cellules et un champ plus important. Les cellules tissulaires plus actives ont un champ plus important. Les cellules qui se divisent activement et dont le nombre augmente ont également un champ plus important que les tissus voisins. Ainsi, le caractère du diagramme peut différer de l'image morphologique obtenue par un examen radiologique ou échographique, il reflète des processus fonctionnels dynamiques. Les organes enflammés, les tissus infectés et les processus tumoraux se distinguent par une augmentation de la zone et de l'activité fonctionnelle. La stimulation de l'activité tissulaire, par exemple en cas d'hyperthyroïdie, entraîne également une augmentation de la zone et de l'intensité de la luminescence en raison de l'augmentation du potentiel électrique de l'organe.

D'autre part, les processus de détérioration de la membrane, d'acidification d'un organe ou d'une région du corps, d'intoxication et d'une déficience du métabolisme entraînent une diminution de la zone et de l'intensité de la luminescence. La disparition de cellules et leur remplacement par du tissu cicatriciel, la fonte et la formation de cavités ou la formation de calculs entraînent la formation d'une zone sans champ électrique et, par conséquent, des discontinuités de luminescence.

Une diminution du nombre de bactéries ou de cellules (par exemple, dysbactériose du côlon après un traitement antibiotique) entraîne également une diminution de la zone luminescente.

La combinaison d'une diminution de la zone et d'une augmentation de la fonction indique une diminution du nombre de cellules et une augmentation de la charge métabolique du tissu vivant restant avec des processus de fibrose, par exemple la bronchite chronique chez les fumeurs.

D'un point de vue psychophysiologique, la zone lumineuse reflète la nature du métabolisme humain, le degré d'adaptation de l'organisme aux facteurs internes (problèmes somatiques et psychologiques) et externes (stress, nutrition, écologie). Grâce à l'adaptation, l'organisme est capable de s'ajuster aux changements de l'environnement et d'augmenter sa résistance au stress. Cela permet de maintenir et d'augmenter la réserve interne de l'organisme, c'est-à-dire le stock de ses forces vitales.

Une adaptation optimale permet à l'organisme d'équilibrer ses dépenses énergétiques. Lorsque la zone lumineuse diminue (l'adaptation diminue), la capacité de l'organisme à s'adapter aux conditions actuelles (maintenir l'homéostasie) diminue. Cela signifie que l'organisme dépense plus d'énergie pour le fonctionnement normal de tous les systèmes et organes. Il en résulte un épuisement des ressources d'adaptation (psychologiques et physiologiques), une asthénisation de l'énergie (perte de force, vampirisme énergétique). Les symptômes de l'état asthéno-névrotique peuvent apparaître.

Des troubles psycho-émotionnels, caractérisés par une légère excitabilité et un épuisement nerveux rapide, peuvent survenir dans une zone réduite. En général, les premiers signes de troubles psycho-émotionnels sont une irritabilité excessive (comme le notent les patients eux-mêmes, "pour les plus petites choses"), ainsi que l'intempérance (une personne peut, sans le vouloir, offenser les autres et le regretter par la suite).

Dans les zones basses, les personnes peuvent présenter un syndrome asthéno-névrotique, dans lequel les patients se plaignent d'une humeur instable (labilité psycho-émotionnelle avec une prédominance de la mauvaise humeur et même une tendance à la dépression), de larmoiements, d'apathie, de faiblesse générale, de malaise, d'une diminution de l'efficacité, de fatigue. L'asthénie se manifeste par une diminution des performances non seulement physiques mais aussi mentales, de la mémoire, de la volonté, de l'incapacité à se concentrer sur un problème particulier. Cette condition est aggravée lorsqu'une dominance sympathique est observée, ce qui peut être évalué par les programmes d'analyse et d'équilibre.

Lorsque la zone est élevée, les mécanismes physiologiques sont sollicités, ce qui se traduit par une charge accrue sur le système. Il convient toutefois de noter que, dans certains cas, une augmentation de la zone peut refléter l'état normal d'une personne et correspondre à un niveau élevé d'énergie interne (par exemple, chez les athlètes ou les hommes politiques). Cependant, même si les causes de l'augmentation ne sont pas pathologiques, il est important de se rappeler qu'une adaptation optimale nécessite plus de ressources que la normale. Un guépard peut courir à 120 km/h, mais doit ensuite s'allonger à l'ombre pour récupérer de l'énergie.

Une zone élevée indique que la personne est trop sollicitée. Une telle situation est possible lors de facteurs négatifs, température très élevée, état fiévreux, développement d'une maladie ou surcharge globale de l'organisme due à de graves changements dans l'environnement. Ou en cas de charge de travail importante chez certaines personnes (athlètes, pilotes, astronautes, militaires). Il est important de savoir que les charges excessives gaspillent l'énergie et les réserves d'adaptation de l'organisme. Le prix de ces surcharges peut être une défaillance du système adaptatif. Cela peut alors affecter négativement le fonctionnement de tous les systèmes de l'organisme, et la récupération prendra beaucoup de temps. La présence de défauts agressifs dans le secteur augmente la zone de ce secteur, et cela peut signifier que l'organe peut présenter des changements non seulement fonctionnels, mais aussi morphologiques dus à cette condition.

Les graphiques pour la main gauche et la main droite comportent des zones de couleurs :

Rose - activité fonctionnelle déficiente.

Beige - faible activité fonctionnelle. Vert - activité fonctionnelle moyenne.

Jaune clair - activité fonctionnelle accrue. Jaune - activité fonctionnelle élevée.

Un déséquilibre entre les diagrammes gauche et droit peut signifier une réaction temporaire au stress ;

• la personne entre dans un état de maladie ou en sort ;


• les problèmes sont créés au niveau conscient, les gens inventent des problèmes (le nombre de secteurs déviés sur le diagramme de droite est beaucoup plus important que sur le diagramme de gauche).


Plusieurs exemples.

Fig.9 : Femme de 51 ans. Elle aime beaucoup se plaindre de ses maux, réels ou imaginaires.

- Les problèmes se situent au niveau du subconscient. La personne a eu un problème une fois et l'a déjà oublié. Pourtant, il est conservé dans le subconscient (le nombre de secteurs déviés sur le schéma de gauche est beaucoup plus élevé que sur le schéma de droite).

Fig.10. Le garçon a sept ans, après avoir emménagé dans un nouvel appartement.

Fig.11. Femme. 70 ans. Mène une vie active et harmonieuse.

Parfois, chez les personnes âgées de plus de 60 ans, on peut trouver des graphiques uniformément excédentaires. Cela se produit lorsque l'âge biologique d'une personne est inférieur à l'âge du passeport. En d'autres termes, le corps fonctionne avec un niveau de charge caractéristique de 40 à 50 ans, et il a besoin d'un supplément d'énergie. Dans une telle situation, nous prêtons attention aux organes situés en dehors de la zone optimale.

## Diagramme de l'énergie

Le programme Diagramme énergie est plus instructif pour évaluer l'état psycho-émotionnel. Il affiche les paramètres énergétiques de chaque secteur et, en cliquant sur la souris, les valeurs quantitatives du secteur. Il est optimal que le diagramme se trouve dans la zone verte, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problèmes de santé. Nous prêtons attention aux pics dans la zone jaune. Ils témoignent d'une production d'énergie accrue, ce qui signifie que l'organisme accorde plus d'attention à cette zone. Chaque inflammation est une dépense d'énergie. Le système augmente la température, la pression sanguine, le nombre de particules sanguines actives, et tout cela nécessite de l'énergie, de l'oxygène. Ce sont des zones d'attention accrue. Les zones orange et rouge sont des zones de déficit énergétique.

Le paramètre de la réserve d'énergie est en corrélation avec le niveau de réserve cellulaire et caractérise la réserve immunitaire et adaptative de l'organisme. Ce paramètre caractérise la présence dans l'organisme d'énergie potentielle stockée dans les mitochondries, qui peut être utilisée pour l'activité vitale. Une valeur de ce paramètre inférieure à 20 % est un signe alarmant.

Important ! Les informations correctes concernant le paramètre Réserve d'énergie ne peuvent être obtenues qu'après calibrage.

En cliquant sur le bouton "Afficher le diagramme zone", les diagrammes sont superposés en échelle relative. Dans une situation optimale, la courbe d'énergie doit être plus élevée que la courbe de zone (Fig.12). Lorsqu'elles coïncident, les secteurs correspondants sont colorés en rouge. Lorsque la différence entre elles est inférieure à une unité conventionnelle, les secteurs correspondants sont colorés en jaune. Les deux cas indiquent la prédominance des photons de basse fréquence dans le spectre de luminescence.

Fig. 12. Emplacement optimal des courbes d'énergie et de zone.

Fig.13. Superposition de diagrammes.

Étant donné que le diagramme de zone reflète l'état fonctionnel des organes et que le diagramme d'énergie reflète la réserve d'énergie des organes, nous pouvons supposer que si la position de la courbe d'énergie d'un organe est inférieure à la courbe de zone, cela signifie qu'il ne dispose pas d'assez d'énergie pour le niveau de fonctionnement de l'organe. Et comme notre organisme est un système autorégulé, soit l'énergie sera redirigée à partir des organes et systèmes adjacents, soit les fonctions de l'organe seront réduites. Si l'énergie et le diagramme zone d’un organe coïncident, cela signifie que l'organe ou le système est soumis à un stress supplémentaire. Il en résultera un déficit énergétique.

Notez que le programme Diagramme Énergie a la meilleure reproductibilité de tous les programmes. La forme du diagramme est assez précise pour la plupart des gens lorsqu'elle est prise de manière répétée sur plusieurs années.

Fig.14. Diagramme Énergie réalisé sur deux ans sur différents dispositifs Bio-Well.

## Équilibre

Le programme Équilibre identifie les systèmes et les organes qui présentent un déséquilibre important à droite et à gauche. Il caractérise l'équilibre sympathique-parasympathique, qui est un indicateur important de l'état de santé (l'un des piliers de l'analyse Bio-Well). Les zones problématiques identifiées dans ces programmes, à la fois hypo- et hyper-énergétiques, sont confirmées dans le Programme énergétique des organes. Nous prêtons attention aux principaux systèmes du corps selon les principes des 4 piliers de la santé. L'équilibre est perturbé s'il y a plus de sept barres lumineuses.

Barres foncées - état d'équilibre normal, absence de déséquilibre. Barres claires - état de déséquilibre ; différence essentielle d'énergie entre les secteurs de la main gauche et de la main droite.

Conseil : trouvez les trois organes ou systèmes les plus déséquilibrés et attirez l'attention de la personne sur ceux-ci.

L'analyse quantitative des données du programme Équilibre est présentée dans le programme Analyse.

## L’Énergie des Organes et systèmes

Il s'agit d'un programme essentiel pour évaluer la condition humaine. Nous prêtons attention à la fois à la diminution et à l'augmentation de l'énergie des organes. Il s'agit d'une information essentielle pour évaluer les quatre piliers de l'analyse Bio-Well.

Près de chaque organe, les chiffres de l'énergie partielle et de l’équilibre sont présentés (s'il y a des organes appariés). Lors de l'évaluation du système d'organes dans son ensemble, les paramètres moyens d'énergie partielle et d'équilibre sont calculés. Notez que même si les paramètres du système sont normaux, certains organes peuvent nécessiter une attention particulière.

Important ! La répétition des tests peut mettre en évidence des organes différents dans chaque système. En effet, l'activité des différentes glandes du système endocrinien varie au cours de la journée, et l'activité du système digestif dépend de la nutrition et de l'activité physique tout au long de la journée.

Outre l'évaluation numérique de l'état des organes, il est important de prêter attention au caractère de la luminescence de chaque organe, à la présence ou à l'absence de défauts et à leur gravité. La description des défauts sera présentée ci-dessous.

## Doigts

Dans ce programme, ainsi que dans le programme Énergie des organes, vous pouvez étudier le type de Biogrammes et la présence de défauts. Dans ce programme, on peut voir la luminescence de tous les doigts à la fois, sans séparer les systèmes et les organes. Ces informations sont nécessaires pour évaluer la tendance générale du fonctionnement de l'organisme. Nous prêtons attention à l'épaisseur et à la saturation de la luminescence, les irrégularités du bord luminescent, à la présence de coupures ou de jets et à leur nombre. Tous les doigts ont-ils à peu près la même luminescence ou sont-ils très différents les uns des autres.

Une luminescence très découpée et un grand nombre de coupures peut indiquer la présence d'anomalies psychosomatiques. Un grand nombre d'émissions lumineuses peut être associé à des congestions ou à des processus inflammatoires.

L'apparence inhabituelle de Biogrammes doit susciter une attention accrue. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser un filtre pour déterminer l'influence de l'état psycho-émotionnel. Les défauts graves dans des secteurs spécifiques sont généralement associés à des processus aigus ou chroniques.

Important ! Si vous observez de fortes anomalies sur l'image de certains doigts, photographiez les dix doigts, puis refaites une prise de vue du doigt en question dans le programme "Un Doigt". Veillez à ce que le doigt soit placé correctement.

Le programme vous permet de calculer un grand nombre de paramètres présentés dans l'onglet "doigts". Les paramètres optimaux pour l'ensemble du doigt et les secteurs individuels y sont également répertoriés. Ces informations servent principalement aux calculs statistiques. Vous ne pouvez les utiliser que si vous êtes un statisticien expérimenté.

Le programme Yin/Yang peut être utilisé efficacement par des personnes connaissant les bases de la médecine traditionnelle chinoise.

## Analyse de l’état psychologique

Le niveau de stress est un indicateur important ; une valeur supérieure à trois indique un niveau d'anxiété accru.

Important ! L'appareil mesure le niveau de stress physiologique, qui ne coïncide pas toujours avec les sentiments d'une personne, le stress psychologique. Des conclusions plus détaillées peuvent être tirées de l'analyse des données du programme Chakra.

## Programme neuro-dynamique

Nous sommes tous différents et réagissons différemment à l'environnement extérieur. Le prix Nobel Ivan Pavlov a été le premier remarquer cela; en 1927, il a introduit le concept de types de systèmes nerveux en se basant sur l'exemple du comportement des chiens. Ce concept a été étendu à l'homme. Il a distingué trois propriétés principales des processus nerveux (excitation et inhibition) : la force, l'équilibre des processus d'excitation et d'inhibition et leur mobilité (vitesse de transition d'un état à l'autre). Quatre grands types ont été distingués (fig.15).

Fig.15. Types de système nerveux selon I.P. Pavlov.

Cette théorie était pertinente il y a une centaine d'années, mais il est désormais reconnu que les caractéristiques psychologiques du tempérament en général ne sont pas liées à une seule propriété du système nerveux, mais à leur combinaison, c'est-à-dire au type de système nerveux. La force des processus nerveux est un paramètre inné et inchangé, et le tempérament est affecté par de nombreux facteurs, par conséquent, il n'est pas possible de mettre sur un pied d'égalité les propriétés du système nerveux et le tempérament ! La force des processus nerveux se caractérise par la capacité à retenir l'excitation de manière prolongée. Un système nerveux faible est rapidement fatigué, ce qui constitue une réaction de protection. La labilité émotionnelle, c'est-à-dire les sautes d'humeur et les fortes tensions, est également un concept important.

Elle s'exprime par un changement dans la polarité des émotions : de la joie à la tristesse, des larmes au rire, de l'agitation à la relaxation insouciante. La labilité émotionnelle peut être le symptôme d'une forme neuropsychique du syndrome prémenstruel, ainsi que de divers degrés de troubles mentaux par exemple, la dépression bipolaire ou mixte. Ces qualités sont génétiquement prédéterminées mais peuvent évoluer tout au long de la vie, avec l'âge ou grâce à un entraînement spécialisé et à un coaching mental. L'exercice physique est une méthode efficace pour renforcer le système nerveux. Un programme a été développé avec un groupe de psychologues pour évaluer les propriétés du système nerveux. L'idée du programme est basée sur l'estimation de la variabilité des paramètres du Bio-Well lors de trois captures consécutives. L'algorithme prend en compte la variabilité des paramètres Chakra et Équilibre. Le programme établit une conclusion sur plusieurs propriétés du système nerveux et des caractéristiques psychologiques d'une personne :

• Stabilité de la psychodynamique.


• Force du système nerveux.


• Niveau de réalisation de la personnalité.


• Stabilité de la perception sociale de soi, confort de l'environnement social.


• Contrôle de la situation.


• Équilibre conscient-subconscient.


• Niveau de concentration intellectuelle.


• Niveau de dominance des processus d'excitation ou d'inhibition.


Pour tirer une conclusion, il est nécessaire de faire des prises trois fois sur dix doigts de la main en mode Analyse complète avec une pause de 3 à 5 minutes et d'envoyer la capture à Comparaison. Si le programme "Neuro-dynamique" est installé sur votre ordinateur, un onglet séparé s'ouvrira avec la conclusion. Vous devez faire une demande à info@Bio-Well.com ou support@Bio-Well.com (USA) pour obtenir ce programme.

## Chakras

L'algorithme du programme a été développé avec un maître de la médecine ayurvédique et a démontré sa valeur pratique sur plusieurs décennies. L'un des indicateurs est que ce programme est activement utilisé en Inde. Le programme Chakras est unique en ce sens qu'il combine le concept de la médecine ayurvédique traditionnelle avec l'approche psychologique occidentale pour déterminer les motivations et les objectifs d'une personne.

L'association de chaque chakra avec certains organes et caractéristiques psychologiques d'une personne permet de considérer ce programme comme un outil d'analyse des besoins, des objectifs et des motivations d'une personne, ainsi que de sa capacité à atteindre ces objectifs.

Les chakras reflètent l'état émotionnel d'une personne ; l'équilibre et la reproductibilité des positions des chakras dépendent du type d'activité nerveuse. Un équilibre parfait est souvent observé chez les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation profonde ou chez les personnes dotées d'un système nerveux robuste. Après une séance de méditation, l'équilibre des chakras est généralement rétabli. Les paramètres des centres énergétiques (ou chakras) sont calculés en fonction de l'état des organes et des systèmes situés dans les parties correspondantes du corps. Ils caractérisent le lien entre l'état fonctionnel des organes et l'état psychologique de la personne. Le niveau énergétique total d'une personne détermine la taille de chaque centre énergétique.

L'équilibre par rapport au centre (gauche/droite) est la différence entre les énergies des secteurs de luminescence correspondants sur les côtés droit et gauche.

Le couloir central gris-vert du graphique représente l'équilibre optimal.

Le couloir jaune correspond à l'écart par rapport à l'optimum.

Le couloir rouge : écart important par rapport à la norme, prêter y une attention particulière.

La partie gauche de l'écran : sphère sociale, extraversion. La partie droite de l'écran : vie personnelle, introversion.

En passant la souris sur chaque chakra, un écran s'affiche montrant ses caractéristiques essentielles.

Une brève interprétation des chakras Alignement et énergie des chakras

Les déplacements des chakras à droite et à gauche du centre indiquent la présence de besoins dans la vie sociale ou personnelle. Plus un chakra est éloigné du centre, plus ce besoin est important ou dépendant d’un besoin émotionnel.

Si tous les chakras sont centrés ou très proches du centre, cela signifie qu'à ce moment-là, la personne est dans un état calme et harmonieux. Plus le pourcentage d'alignement des chakras est élevé, plus la personne est équilibrée. Nous observons un tel tableau chez les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation, parfois chez des hommes d'affaires importants qui doivent contrôler une grande équipe et résoudre les nombreux problèmes qui se posent.

Fig.16. État harmonieux.

Cependant, si une personne a tous les chakras au centre, mais qu'ils sont minuscules, c'est-à-dire que la personne n'a pas d'énergie, cela peut signifier qu'elle est dans un état d'épuisement psycho-émotionnel ou de dépression. Un tel état ne peut être qualifié d'harmonieux. Ces personnes n'ont généralement ni désirs ni besoins.

Fig.17. Dépression.

Si le chakra se trouve dans la zone verte, cela signifie que la personne est capable d’atteindre son objectif ou de réaliser une tâche. Cependant, en cas d'impossibilité ou de grande difficulté à atteindre l’objectif désiré, ou si un autre objectif plus critique se présente, la personne peut y renoncer.

Plus les gens veulent atteindre leur objectif et plus longtemps ils mettent, plus le chakra s'éloigne du centre. Les personnes calmes, sûres d'elles et dotées d'un système nerveux robuste peuvent évaluer leurs besoins et leurs capacités de manière adéquate. Si l'objectif est inatteignable et sans importance, la personne peut y renoncer ou chercher d'autres moyens de l'atteindre. Plus les personnes sont émotionnellement instables, plus leur psychisme est changeant, plus il est facile qu’elles s’inquiètent et soient perturbées. Pour cette raison, ces personnes ne peuvent pas réagir calmement aux petits revers ou aux difficultés ; le fait de ne pas atteindre ce qu'elles veulent ou de retarder leurs plans provoque chez elles de fortes réactions émotionnelles, qui sont immédiatement visibles sur les chakras. Pour elles, la position des chakras est très instable, elle change d'une mesure à l'autre.

Si le chakra se trouve dans la zone jaune, cela signifie que le besoin ou la tâche d'une personne est très importante. Cela peut être dû au fait qu'elle veut obtenir quelque chose, ou qu'elle ne parvient pas à atteindre son objectif. Cela entraînera des conséquences négatives. En outre, l'importance de l'objectif peut être artificiellement augmentée par les médias, la publicité, des nouvelles inquiétantes ou des discussions au sein de la société. Ainsi, la personne perd son esprit critique et pense que la réalisation de l'objectif est le seul moyen d'assurer son bien-être.

Fig.18. Chakras dans la zone jaune.

Le chakra est dans la zone rouge lorsque la personne n'arrive pas à réaliser quelque chose, et qu'elle n'arrive plus à déterminer de manière adéquate l'importance de cet objectif et le caractère réaliste de sa réalisation. En outre, elle n'est pas en mesure de décider des critères de réalisation. Et même si la personne est distraite de son objectif par une tâche plus importante, elle ne peut s'empêcher d'y penser.

La taille du chakra est liée au niveau d'énergie d'une personne. Plus un chakra est grand - 5 x 10-2 J et plus, cela signifie que la personne a suffisamment d'énergie mentale pour réaliser les besoins et les désirs liés à ce chakra.

Moins il y a d'énergie, plus il est difficile d'atteindre ses objectifs. Si une personne éprouve des émotions négatives ou une surcharge nerveuse, cela lui demande beaucoup d'énergie. C'est ainsi que l'on entre dans un cercle vicieux. Plus les gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, plus ils se fixent sur cet objectif, plus ils éprouvent des émotions négatives et de l'anxiété et perdent ainsi de l'énergie. Et plus on perd de l'énergie, plus il est difficile d'obtenir ce que l'on veut. Ce cercle vicieux est parfois impossible à briser sans l'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute.

C'est pourquoi la méditation et la pratique d'exercices de bien-être sont si utiles. Au cours de ces activités, les personnes se débarrassent de leur anxiété excessive, ce qui leur permet de porter un regard plus calme sur leurs projets et leurs objectifs. Supposons qu'une personne soit en proie à la panique ou qu'elle ait trop de tâches à accomplir et ne parvienne pas à se concentrer. Dans ce cas, les chakras seront répartis de manière chaotique dans plusieurs zones situées de part et d'autre du centre. Il faut également tenir compte du fait que les personnes dont le système nerveux est instable, les enfants à l'adolescence et les personnes sous l'influence de substances excitantes peuvent voir leur état psycho-émotionnel modifié plusieurs fois par heure. Pour ces personnes, il est nécessaire de les laisser s'asseoir dans une position détendue, de les laisser respirer calmement sans distraction, et ensuite seulement de prendre des mesures.

Fig.19. Déconcentration. Chaos dans la pensée.

Évaluation des priorités

La façon dont le chakra est déplacé par rapport au centre fait une grande différence.

Le déplacement vers la gauche de l'écran indique que la personne a des devoirs sociaux. Il peut s'agir d'un désir de faire ses preuves au travail ou dans une société socialement importante, ou simplement d'un besoin de se séparer de son environnement proche, de se retrouver parmi des étrangers dans un environnement étranger. Le déplacement vers la droite indique que les objectifs et les tâches de la personne sont liés aux expériences, aux émotions ou à l'environnement proche.

Les personnes qui mènent une vie active et bien remplie ont parfois des besoins et des objectifs dans plusieurs domaines à la fois. Dans ce cas, les chakras d'une personne seront légèrement décalés dans différentes directions, en fonction des tâches et des objectifs que la personne est en train de résoudre. En fonction du chakra le plus éloigné du centre, on peut juger quelle tâche est celle que la personne considère comme prioritaire.

Supposons que tous les chakras soient décalés d'un côté. Dans ce cas, nous pouvons dire que les gens sont concentrés sur un côté de leur vie, qu'ils ont des tendances extraverties (décalage vers la gauche : vers la société) ou introverties (décalage vers la droite : vers les émotions intérieures). Les femmes au foyer, les mères de famille nombreuse, et

les mères de nouveau-nés ont souvent un déplacement de tous les chakras vers la droite en raison de leur mode de vie et d'un grand nombre de tâches liées à l'environnement proche. Les personnalités publiques, les conférenciers et les managers poursuivant une carrière ont généralement un chakra déplacé vers la gauche. Ce phénomène n'est pas nécessairement lié à l'introversion ou à l'extraversion.

Fig.20. Besoins dans différents types d'activités

Fig.21. Exemple de tendances à l'extraversion et à l'introversion.

Aspects psychologiques et signification des chakras

Chaque chakra est associé à des propriétés et qualités psychologiques spécifiques d'une personne. En conséquence, l'activité de tous les chakras est nécessaire pour atteindre les buts et les objectifs. Ainsi, l'activité et le déplacement de l'un ou l'autre chakra permettent d'évaluer les objectifs et les tâches qu'une personne est en train de résoudre. Le déplacement d'un chakra dans une certaine direction détermine dans quel domaine les personnes essaient de travailler. En fonction de l'ampleur de son déplacement, de son énergie et des autres chakras déplacés dans la même direction, il est possible de déterminer dans quelle mesure le travail est réalisé avec succès et comment une personne l’accomplit. Vous trouverez ci-dessous les significations psychologiques de base des chakras.

Chakra 1 - Muladhara.

• Confiance en soi, sens du professionnalisme ;


• Compétences en matière de leadership, telles que la capacité à organiser les gens et à les diriger ;


• Capacité à "tenir le coup", c'est-à-dire à agir dans des conditions défavorables ;


• La sexualité comme conséquence de la confiance en soi.


Selon la direction et le degré de déplacement du premier chakra, la personne doit utiliser l'une de ces qualités dans la société ou dans son entourage proche.

Les causes les plus probables des déplacements du chakra 1.

Déplacement vers la gauche, vers la société :

• L'insécurité, le désir de prouver son utilité.


• Une tentative de se placer en tant que leader ou personnalité dans un nouveau collectif hostile.


• Une tentative de sauver une réputation qui s'effrite.


• Un fort désir de "conquérir le monde" pour prouver aux autres que l'on est meilleur qu'eux.


Déplacement vers la droite, vers les émotions intérieures :

• Une étape pour grandir, pour devenir une personne.


• Essayer d'établir de nouvelles règles ou de défendre d'anciennes règles au sein de la famille.


• La nécessité d'organiser la vie familiale dans les moments difficiles.


• Un besoin aigu d'acceptation totale et inconditionnelle de la part des personnes aimées.


• Le besoin d'une preuve de reconnaissance de son exceptionnalité de la part d'un partenaire sexuel.


Les positions critiques des chakras peuvent signifier :

Dans la société : le désir de s'imposer comme le seul leader et expert.

Dans l'environnement proche : il y a un besoin douloureux de solitude ou le désir d'être la figure centrale et dirigeante de la famille.

Chakra 2 - Swadhistana.

• Échange et stockage d'énergie.


• La créativité matérielle, y compris l'entretien ménager, les soins aux enfants et le commerce, s'il implique un travail manuel.


• Capacité à organiser son espace.


• Le sexe et les relations étroites (étreintes, attouchements, baisers et poignées de main) en tant qu'échange d'énergie.


Les causes les plus probables du déplacement du chakra 2.

Déplacement vers la gauche, vers la société :

• Un désir d'être stimulé par des étrangers ("vampirisme").


• Désir de partir pour acquérir de nouvelles impressions, pour changer complètement de mode de vie.


• Un fort besoin d'organiser l'espace de travail à sa convenance.


• Essayer de faire fonctionner une entreprise en difficulté.


• Manque de travail créatif.


Déplacement vers la droite, vers les émotions intérieures :

• Le désir d'être dynamisé par les personnes aimées ("vampirisme domestique") ;


• L'hyper-parentalité ou l'immersion totale dans la vie des proches, dans la vie domestique ;


• Insatisfaction aiguë par rapport à leur propre espace de vie, désir de changements positifs ;


• Désir aigu de sensations inhabituelles pendant l'intimité, routine déprimante et détachement dans les relations.


Les positions critiques des chakras peuvent signifier :

Dans la société : réticence à rentrer chez soi en raison de problèmes familiaux ; absorption totale dans le travail "workaholisme".

Pour les émotions intérieures : fatigue énergétique et psychologique (épuisement) de la société, conséquence du besoin d'un espace sûr et d'un environnement bienveillant et non exigeant ; peur de perdre des êtres chers et désir d'un contrôle permanent complet de quelqu'un ou de tous les membres de la famille avec le contact le plus étroit possible.

Chakra 3 - Manipura.

• Volonté ;


• La capacité d'insister ;


• Capacité à surmonter mentalement la situation.


Les causes les plus probables des déplacements du chakra 3.

Vers la gauche, la société :

• Nécessité d'une soumission universelle ;


• Une tentative de reprendre le pouvoir après avoir perdu le contrôle sur les autres ;


• • Violence envers soi-même, accomplir des tâches qui doivent être accomplies malgré l'absence totale de désir de le faire ;


• • Un besoin urgent d'influencer une situation qui dépasse les compétences de la personne.


Déplacement vers la droite, les émotions personnelles :

• La tyrannie domestique.


• Tenter de forcer les proches à accepter inconditionnellement les règles et les exigences dans des circonstances critiques.


• violence envers soi-même dans des conditions défavorables.


• Un besoin urgent d'influencer une situation qui dépasse les compétences de l'individu.


Les positions critiques des chakras peuvent signifier :

Dans la société : une tentative douloureuse d'insister sur sa décision en l'absence apparente d'approbation de la part des autres ; une réticence à penser à ses propres problèmes et, par conséquent, une volonté de s'occuper des problèmes d'autrui.

Pour les émotions intérieures : besoin douloureux de confirmer son autorité inconditionnelle dans la famille ; fixation sur les problèmes personnels ou familiaux au détriment d'autres questions.

Chakra 4 - Anahata.

• L'amour.


• La gentillesse.


• Compassion.


• Volonté d'aider ou de sympathiser. Les causes les plus probables des déplacements du chakra 4. Déplacement vers la gauche, vers la société :


• Tomber amoureux sans réciprocité.


• Fanatisme, amour insuffisant pour les idoles.


• Panique, anxiété pour l'humanité dans son ensemble ou pour des personnes spécifiques.


• Tentative d'imposer le "bien" aux autres sur fond de sentiment de non-reconnaissance.


Déplacement vers la droite, vers les émotions intérieures :

• La jalousie.


• Hyperparentalité, obsession.


• Besoin d'attention de la part des proches dans les relations aliénées.


• Amour hystérique, besoin d'affirmation constante des sentiments de l'être aimé.


• Anxiété aiguë pour les proches dans une période défavorable.


Les positions critiques des chakras peuvent signifier :

Dans la société : altruisme excessif, désir de "rendre" l'humanité heureuse. Tentative d'obtenir la reconnaissance des autres contre l'aversion et le manque de respect que l'on éprouve pour soi-même.

Pour les émotions intérieures : un besoin douloureux d'amour et de respect de la part des personnes aimées ; la tyrannie, le désir de contrôler tous les domaines de la vie des personnes aimées ; l'égoïsme.

Chakra 5 - Vishudha.

• Communication, sociabilité.


• Capacité à recevoir et à transmettre des informations oralement.


• Créativité immatérielle (chant, poésie, écriture, art oratoire, journalisme, psychologie).


Les causes les plus probables des déplacements du chakra 5.

Vers la gauche, la société :

• Manque de communication.


• Un besoin aigu de recevoir certaines informations.


• La nécessité de s'exprimer après des situations critiques.


• Nécessité de reconnaître la créativité et l'activité humaine. Déplacement vers la droite, vers les émotions intérieures


• Manque de communication avec les proches.


• Le besoin aigu de parler uniquement de sujets qui intéressent la personne.


• La nécessité de s'exprimer après des situations critiques.


• Peur de parler en public, peur de la critique, désir de ne communiquer qu'avec des personnes "sûres".


Les positions critiques des chakras peuvent signifier :

Dans la société : besoin douloureux de publicité ou de socialisation ; refus de communiquer avec les proches et, par conséquent, socialisation excessive.

Pour les émotions intérieures : peur du contact avec l'environnement social, évitement de la communication.

Chakra 6 - Adjna.

• Intuition.


• Capacité à lire et à comprendre les signaux non verbaux.


• Capacité à recevoir des informations de votre subconscient dans les rêves.


• Capacité à ressentir le danger.


Les causes les plus probables des déplacements du chakra 6.

Vers la gauche, la société :

• Panique, peur de l'inconnu.


• États névrotiques sur fond d'événements globaux défavorables.


• Un besoin aigu de prendre une décision importante sans données objectives.


Vers la droite, vers les émotions intérieures :

• Peur de l'inconnu, de la punition, de la réaction inadéquate des proches.


• La peur et l'anxiété des proches, alimentées par l'impossibilité d'obtenir des informations précises.


• Peur, pensées anxieuses concernant le bien-être ou l'avenir d'une personne.


• La peur de se tromper lors d'une décision importante sur fond d'hyper-responsabilité familiale.


Les positions critiques des chakras dans n'importe quelle direction indiquent que les personnes sont possédées par la panique et les peurs, qu'elles ne peuvent pas prendre une décision juste et adéquate. Soit les gens cherchent une occasion de se décharger de la responsabilité de cette décision, soit, par manque d'informations, ils s'attendent à un danger inconnu et l'inventent, et retardent toute action. Selon l'orientation du chakra, c'est là que l'on attendra le "danger" et le "sauvetage miraculeux".

Chakra 7 - Sahasrara.

• Capacité à recevoir des informations de manière non verbale (livres, internet, environnement).


• Capacité à déchiffrer et à analyser les informations reçues.


• Religiosité.


Les causes les plus probables des déplacements du chakra 7.

Vers la gauche, la société :

• Le besoin de recevoir des informations qui, pour une raison ou une autre, sont niées ou non intériorisées par la personne.


• Refus de comprendre et d'accepter des informations et de les remplacer par un autre corpus de connaissances.


• Sentiment de détachement, d'isolement informatif non désiré par rapport au monde. Tentative de "dépasser la limite".


• Croyance en Dieu ou en d'autres puissances supérieures et désir de trouver un lien avec eux.


Déplacement vers la droite, vers les émotions intérieures :

• Un désir de recevoir uniquement des informations qui sont intéressantes pour la personne.


• Une fixation sur la réception et l'analyse d'un sujet très intéressant pour la personne.


• Le besoin de recevoir et d'analyser des informations qui résolvent de manière significative les problèmes d'une personne.


• Croyance dans le commencement divin d'une personne et désir de le trouver en soi.


Les positions critiques des chakras peuvent signifier la fixation d'une personne sur une information ou une idée. Ou le besoin de comprendre quelque chose d'inaccessible. De même, les personnes qui, pour une raison ou une autre, ne veulent pas comprendre ou entendre certaines informations. En fonction de l'origine de l'information et de la raison pour laquelle la personne en a besoin, le chakra se déplacera soit vers la société, soit vers les émotions intérieures de la personne. Il s'agit d'une brève description des informations que l'on peut tirer du programme Chakra. Cependant, il existe une multitude de possibilités pour les praticiens qui travaillent avec ce programme. En fonction des chakras qui sont déplacés dans une certaine direction, on peut supposer avec précision si et comment une personne atteindra ses objectifs. Grâce au programme Chakra, il est possible de déterminer les réactions et les désirs inconscients d'une personne. Le sujet de l'interprétation des chakras est vaste, varié, très intéressant et mériterait un livre à part entière. Lorsque nous présentons les programmes Bio-Well à différents spécialistes, beaucoup d'entre eux ont une attitude négative à l'égard du programme Chakra. C'est particulièrement vrai pour les professionnels de la santé et les scientifiques. C'est pour eux que nous avons introduit le bouton "Centres nerveux". L'écran qui s'affiche présente une image sous forme de centres nerveux et, pour chaque centre, une description correspondante apparaît lorsque l'on pointe la souris.

## Défauts sur les Biogrammes

Nous pouvons définir différents types de défauts :

• Émission lumineuse à l'extérieur du contour extérieur. Elle est évaluée en termes de forme, de taille, de luminosité et de position par rapport à la luminescence principale (émission lointaine ou sortante).


• L'émission est liée au reste de la luminescence (processus aigu en cours, y compris de nature infectieuse ou ischémique).


• La forme de l'émission, sa taille et sa luminosité caractérisent l'activité du processus : plus l'émission est ramifiée, lumineuse et large, plus le processus est actif et aigu.


• Le défaut lumineux, fortement ramifié et de grande taille est caractéristique d'un processus aigu.


Fig. 22. Défauts sortants agressifs.

• Défaut sortant non agressif : exacerbation d'une pathologie chronique existante.


Fig. 23. Défaut sortant non agressif.

• Le défaut sortant n'est pas lié directement à la luminescence principale (caractérise un foyer pathologique chronique formé), il s'agit généralement d'un défaut agressif.


Figure 24. Défaut agressif.

Important ! Lors de la prise de vue avec les doigts, il est recommandé d'activer le bouton "Nettoyage automatique", qui supprime automatiquement tous les bruits en dehors du contour de l'image. En général, ce bruit est lié au rétroéclairage. Mais si vous soupçonnez que le client a des émissions inexactes, désactivez ce bouton et effectuez un nouveau balayage des doigts. Ceci est particulièrement important lors de l'analyse des états mentaux (états modifiés de conscience).

• Le syndrome de carence : est représenté par des blocs, divisés en blocs complets et incomplets.


• Un bloc complet est un bloc avec une rupture du circuit interne.


Fig. 25. Bloc complet.

• Bloc incomplet : la lacune est combinée à un rayonnement minimal, à la fois en termes de surface et d'intensité.


Fig.26. Bloc incomplet avec des émissions détachées.

Classification des défauts en fonction de l'agressivité

Émissions peu agressives

• Défauts sur le contour du doigt (non agressifs). Correspond aux processus chroniques, par exemple, hypofonctionnement de la glande thyroïde - hypothyroïdie.


Fig.27. Défaut non agressif.

• Défaut + bloc. Signes de transfert de charges sur l'organe avec diminution de la capacité fonctionnelle.


• Défaut agressif (symptôme de chute). Signe d'un processus hyper prolifératif, d'un nodule ou d'un kyste.


Fig.28. Défaut agressif avec bruit interne

• Apparition de bruits internes ou externes. Signe d'intoxication endo- ou exo- intoxication (scories, débris énergétiques)


## Types de Biogrammes

Type I (personne en bonne santé)

Elles se caractérisent par une luminescence intense et une douceur du contour extérieur. Tous les paramètres sont dans la zone optimale. Les Biogrammes sans filtre présentent un petit nombre de défauts. Il y a moins de sept barres surlignées dans l’équilibre. Niveau de stress (activation) 2<A<4.

Ce type est caractéristique des personnes qui jouissent d'une santé optimale, d'un psychisme stable et qui ne présentent pas d'écarts de santé graves au moment de la mesure.

Fig.29. Biogrammes et diagrammes caractéristiques du type 1.

Type II (Personne apparemment en bonne santé).

C'est le type de luminescence le plus courant chez les personnes pratiquement en bonne santé. Il se caractérise par un contour extérieur légèrement dentelé et des défauts non agressifs sur les doigts individuels. Le diagramme se situe partiellement dans la zone de déficience énergétique. Déséquilibre exprimé. Niveau de stress (activation) 3<A<6. L'analyse sectorielle est applicable.

Les personnes de ce type mènent une vie active et bien remplie, mais souffrent généralement de maladies chroniques subaiguës qui nécessitent une thérapie. Un certain nombre de systèmes et d'organes nécessitent une attention particulière. Il s'agit des zones faibles de l'organisme qui, en cas de pression défavorable, de stress aigu, peuvent provoquer des symptômes et des inflammations. En règle générale, nous prêtons attention aux quatre piliers de l'analyse Bio-Well. Les domaines les plus courants sont la colonne vertébrale, le tractus gastro-intestinal et la thyroïde.

Fig.30. Biogrammes et diagrammes caractéristiques du type 2.

Type III (stress)

Un rayonnement avec beaucoup de larmes est une indication claire d'un stress élevé. Ces personnes ont souvent les doigts moites. Il est important de comprendre si cet état est un stress permanent ou s'il est lié à un moment précis. Laissez le patient se détendre pendant environ 15 minutes dans un environnement calme et répétez l'enregistrement.

L'utilisation d'un filtre est obligatoire.

• Les Biogrammes sans filtre ont un aspect spécifique "intermittent par morceaux".


• Les diagrammes de la zone rouge ont souvent l'aspect d'une étoile.


• Les Biogrammes sans filtre ont un aspect spécifique "discontinu par morceaux". Des défauts spécifiques apparaissent sous la forme de taches détachées, de branches et de doubles anneaux.


• Les diagrammes avec filtre ont une structure spécifique en forme de nuage dans plusieurs secteurs. Les diagrammes ont souvent un aspect étoilé.


Fig.31. Biogrammes et diagrammes caractéristiques du type 3.

Fig.32. Biogrammes et diagrammes de la personne précédente pris avec le filtre.

Type IV (état polymorbide) ou personnes souffrant d'une déficience intellectuelle profonde (DI) de même que les personnes souffrant d'un état de conscience modifié (EMC).

Les Biogrammes se caractérisent par une luminescence en forme d'étoile, un contour irrégulier ou un faible niveau de luminescence avec de petites coupures. Cela reflète l'épuisement de l'énergie de l'organisme, qui peut être associé à des maladies, des urgences, un état polymorbide, la présence d'un grand nombre de dysfonctionnements de divers organes et systèmes. Ce type d'état est souvent caractéristique des jeunes enfants et des personnes âgées.

Fig.33. Biogrammes et diagrammes caractéristiques du type 4

Nous avons beaucoup d'expérience dans l'analyse de l'état du groupe DI. Leurs Biogrammes peuvent être très différents selon le niveau de fonctionnement du cerveau, du type 1 à des images spécifiques, que nous appelons un type à part. Ils se caractérisent par une structure très irrégulière, une forme irrégulière et différents types d'images sur différents doigts. Le diagramme du type papillon. Le niveau de stress est faible, généralement de 3 à 4. Ces patients seront analysés au chapitre 4.

Lors de l'enregistrement de telles images, il convient d'être extrêmement prudent, il existe de nombreuses personnes au psychisme instable, y compris des personnes souffrant de troubles mentaux graves, qui ne se manifestent pas dans leur apparence extérieure et leur comportement. Le comportement de ces personnes peut être imprévisible et dangereux. (Rappelons les cas de fusillades de masse dans les écoles et dans la rue).

Fig.34. Biogrammes et diagrammes caractéristiques du type 4.

Important ! Lors de l'enregistrement de telles images, il est nécessaire de répéter la mesure pour s'assurer que les données sont reproductibles. Il se peut que le doigt soit mal placé.

Dans certains cas, nous enregistrons des images très agressives, des défauts spécifiques sous forme de taches dentelées, de branches, d'anneaux doubles. Ces images caractérisent la transition vers l'état modifié de conscience.

Fig.35. Biogrammes et diagrammes caractéristiques du type 4.

Fig.36 Défaut - branches.

.

Fig.37. Défaut - taches.

Fig.38. Défaut - anneaux.

## Tests fonctionnels

Nécessité des tests

Par le biais d'une "provocation physiologique", simuler un fonctionnement instable du système, ce qui permettra d'identifier ses points faibles.

Visualisation des tendances stigmatiques dans l'énergie.

Nous déterminons la nature de la réponse (hyperergique, normergique, hypoergique).

Classification des tests

Test respiratoire : respiration profonde et lente dix fois avec une pause dans l'expiration. On commence par inspirer, on compte jusqu'à 4, on retient son souffle, on compte jusqu'à 2, on fait une pause, on expire, on compte jusqu'à 4 et on fait à nouveau une pause de 2 temps. Lorsque nous inspirons, le diaphragme est comprimé et abaissé, les muscles abdominaux se détendent et le ventre se gonfle. Lors de l'expiration, le diaphragme se détend et se soulève, les muscles abdominaux se contractent et l'abdomen est tiré vers l'intérieur et vers le haut. Semblable à l'exercice pranayama du yoga.

Il y a une constriction des artérioles et, par conséquent, une diminution du flux sanguin cutané, ce qui est un indicateur de la régulation sympathique et montre l'importance d'une respiration profonde. En retenant sa respiration, le corps est saturé de dioxyde de carbone, ce qui augmente le pH du sang.

Test orthostatique : passage de la position assise à la position debout, incluant les mécanismes centraux de régulation hémodynamique et vérifiant le travail du système circulatoire (méridien du péricarde) et du canal cardiaque.

Utilisation des points d'acupuncture : (Effectué par un spécialiste). Diverses influences sur les points pour provoquer des changements dans l'énergie du canal. "Expériences subtiles" qui requièrent des compétences et des connaissances en réflexothérapie. Nous obtenons à la fois une diminution et une augmentation de l'énergie, nous visualisons les stigmates.

Hyperventilation : Respiration profonde à un rythme de 10 à 12 fois par minute. Stress fonctionnel sur le système. Le méridien du poumon (le système broncho-pulmonaire, vagus) est stimulé. On observe des changements dans les stigmates associés à ce méridien.

Provoquer la "découverte" de tendances inconscientes. Distraction. Parler du problème

Critères de l'essai

Valeur de fond - 100% Valeur de charge - x%

Différence = 100 % - x % = réactivité

Critères - apparition de stigmates pathologiques reproductibles, changement d'énergie de 15 %.

Moins 15 % et plus - diminution (variante hypoergique de la réactivité). Plus 15% et plus - augmentation (variante hyperergique de la réaction).

## Conditions pour obtenir des données correctes

Le calibrage doit de préférence être effectué et appliqué le jour du test, à l'endroit où vous l’effectuez. Il est obligatoire de procéder au calibrage en cas de changement de conditions : autre pièce, changement d'ordinateur, changement soudain des conditions météorologiques : plus de 5 % d'humidité relative ou cinq degrés de température.

Pas de montres électroniques, de bagues (à l'exception des bagues qui ne sont pas enlevées la nuit) ou d'autres objets métalliques sur les mains du sujet.

Le sujet n'est pas porteur d'un stimulateur cardiaque (nous avons l'habitude d'examiner des personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque, mais il s'agit d'une exigence générale des organismes de réglementation).

Effectuer les relevés au plus tôt 2 heures après la prise d'un repas, sans influence de l'alcool, du sexe, ou de médicaments puissants. Il est souhaitable de satisfaire les besoins naturels du corps avant l'étude.

Ne pas se laver les mains immédiatement avant la lecture.

Si les doigts sont moites, essuyer avec un mouchoir chaque doigt immédiatement avant de le placer sur l'électrode et l'électrode elle-même après chaque doigt.

Il est conseillé au patient de se détendre pendant 15 minutes, de boire de l'eau et de s'asseoir dans un environnement relaxant avant les lectures.

Pour les deux jours avant, pendant et deux jours après la menstruation chez les femmes, les données de Bio-Well peuvent être gravement faussées.

Dans le cas d'ongles longs, principalement avec Bio-Well 2.0, vous pouvez nettoyer l'image des traces d'ongles après avoir pris des photos de tous les doigts.

Avant chaque mesure, l'électrode optique du dispositif Bio-Well doit être nettoyée.

Si des Biogrammes inhabituels sont enregistrés, il est nécessaire de répéter la mesure et de s'assurer que les résultats sont reproductibles.

Il est nécessaire d'utiliser un nouveau filtre pour capturer dix doigts de la main de chaque patient. Veillez à ce que le filtre soit placé correctement, redressé et non froissé pendant l'imagerie.

Un rythme circadien se traduit par des valeurs différentes le matin et le soir. Lorsque vous mesurez un patient à plusieurs reprises, faites-le toujours le matin ou le soir.

Les données prises en fin de journée peuvent donner des informations faussées.

Soyez prudent lorsque vous prenez des images de type IV - la présence d'états mentaux ne permet pas d'établir un diagnostic.

Lorsque vous prenez des photos de jeunes enfants, de personnes dans le coma ou très âgées, retirez l'insert pour doigt, prenez le doigt du sujet avec les vôtres et placez-le sur l'électrode. Recouvrez l'appareil d'un tissu sombre et prenez la photo. Répétez l'opération pour chaque doigt.

Placement correct des doigts sur l'électrode

Essayez de faire en sorte que l'ellipse inscrite soit aussi proche que possible d'un cercle et que le doigt soit aussi proche que possible du centre de l'électrode (c'est la garantie d'un placement correct du doigt et d'une analyse plus précise). Examinez les erreurs possibles.

Fig. 39. Erreurs de prise de vue. 1 - le doigt est trop haut (une partie de l'éclat est coupée); 2 - le doigt est trop bas (il y a un reflet des parois, et l'ongle est visible); 3 - le doigt est incliné sur le côté; 4 - l'ongle touche l'électrode ; 5 - pression excessive sur le doigt (le cercle inscrit est trop grand); 6 - le doigt est retourné (le programme ne peut même pas identifier correctement le haut du doigt); 7 - pression insuffisante; 8 - lumière externe qui doit être enlevée (pour éditer l'image, cliquez sur l'icône du crayon dans le coin supérieur droit de l'image); 9- le doigt est plat, touchant toute la phalange; 10 - position idéale.

Essayez de faire en sorte que les 10 Biogrammes ressemblent au numéro 10.

Important ! Lors de la prise de vue, la ligne verticale définit la position de l'ellipse et, par conséquent, la division en secteurs. Supposons que vous soyez sûr que votre doigt est placé correctement, mais que l'ellipse s'écarte de la verticale. Dans ce cas, sa position peut être corrigée pour une image individuelle dans le mode "Correction" ou pour toutes les images en appuyant sur la touche située à côté de la touche"Analyser".

## Utilisation du filtre

Sans filtre, nous obtenons des Biogrammes qui sont liés à l'état psycho-émotionnel d'une personne, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la psyché et, naturellement, pour certaines personnes, peuvent changer à chaque instant. Avec un filtre, nous obtenons des Biogrammes qui ne révèlent que des états physiques, somatiques. Ainsi, lorsque nous voulons nous assurer de l'influence de la psyché et de l'état émotionnel sur l'énergie de cette personne particulière, nous regardons sans filtre et répétons ensuite la prise de vue avec un filtre. Ainsi, nous révélons la contribution de la composante psycho-émotionnelle.

## PARTIE 3. ACCESSOIRES POUR BIO-WELL

## Dispositif Spoutnik

www.sputnik.Bio-Well.com.

Le capteur d’énergie de l’environnement (EES) "Sputnik" est conçu pour les mesures suivantes :

• Énergie des Zones actives ;


• Lieux historiques, monuments anciens ;


• Méditation ;


• Influence de différents dispositifs sur l'environnement.


EES Spoutnik fonctionne avec le dispositif Bio-Well en se connectant à la prise de branchement du cylindre métallique.

Le principe du fonctionnement de Spoutnik

L'appareil Bio-Well contient un système de bobines de résonance de type Tesla (fig.40). Lorsque nous appliquons de brèves impulsions de CEM à la bobine primaire, celle-ci stimule les impulsions à haute tension sur la bobine secondaire, qui est reliée au Spoutnik. Sous l'effet de ces impulsions, le Spoutnik émet des ondes électromagnétiques stationnaires dans l'espace. Le signal dépend de la propagation de ces ondes électromagnétiques stationnaires.

Fig.40. Le principe de fonctionnement du Spoutnik.

Si nous opérons dans la pièce, la propagation des ondes du champ électromagnétique dépend de la construction du bâtiment et de la présence de sujets mis à la terre et conducteurs dans la pièce. Si une personne se trouve dans la pièce, son corps est conducteur et influence le signal (fig.41).

Fig.41. Le principe de fonctionnement du Spoutnik.

Les émotions ou le stress d'une personne modifient l'activité du SNA, la circulation sanguine capillaire et la conductivité de la peau, ce qui se répercute sur le signal Spoutnik. Dans le cas d'un groupe de personnes, les changements peuvent être encore plus importants (fig.42).

Fig.42. Le principe de fonctionnement du Spoutnik.

Si nous opérons dans l'environnement, la propagation des ondes CEM dépend des conditions environnementales : quantité d'ions positifs et négatifs, nombre de particules dans l'atmosphère, champs électromagnétiques, sujets conducteurs environnants, etc.

Que mesurons-nous ?

Techniquement, nous mesurons les photons émis par la surface d'un cylindre métallique lors du processus de décharge gazeuse. Les paramètres de la décharge dépendent de plusieurs facteurs :

Pression atmosphérique (altitude)

Comme le montrent les graphiques de la figure 43, à première vue, l'énergie mesurée est en corrélation avec les altitudes. Cependant, une analyse attentive démontre que ces corrélations sont tout à fait conditionnelles. Les données des mesures effectuées au méridien zéro à l'altitude de 2700m ont montré des valeurs plus élevées que les mesures ultérieures à 3600 m, 3000 m et 2600 m. De même, les valeurs dans îles volcaniques Galapagos étaient plus élevées que celles obtenues à des altitudes plus élevées. Parallèlement, les valeurs les plus élevées ont été enregistrées à des altitudes de 4000 m et 5000 m, ce qui peut être lié à la fois à l'énergie élevée de ces lieux et aux propriétés physiques des décharges gazeuses. Cette dernière dépendance est décrite par la "courbe de Paschen", qui montre la dépendance du potentiel d'allumage de la décharge "U" par rapport à la pression du gaz "p" et à la taille de l'électrode "d". La courbe de Paschen pour l'air est présentée dans la figure 44. Comme on peut le voir sur ce graphique pour la gamme de pressions atmosphériques étudiées (417 - 550 - 760 mm. Hg), le changement du potentiel "U" n'est pas significatif et ne devrait pas avoir une grande influence sur les données. Nous pouvons donc conclure que les données acquises représentent des valeurs d'énergie dans les différentes zones mesurées.

Fig.43. L'énergie a été mesurée en Équateur à des jours différents, et le graphique des altitudes où les données ont été collectées par les points rouges indique plusieurs mesures dans la même zone.

Fig.44. Courbe de Paschen pour l'air

Humidité

Les réglages du Bio-Well, et donc le signal Spoutnik, dépendent de l'humidité, et si l'humidité est en dehors des paramètres standard de 35-70%, elle peut affecter la mesure du doigt. À titre d'exemple, nous présentons les résultats des mesures effectuées à une humidité supérieure à 80 % (figure 45). Comme le montre la figure, l'image est devenue plus irrégulière, ce qui se traduit par des paramètres de niveau de stress plus élevés. En cas d'humidité élevée, le niveau de stress mesuré par l'appareil Bio-Well n'est pas valide, mais l'humidité n'a pratiquement aucun effet sur le niveau d'énergie.

Fig.45. Biogrammes de la même personne et comparaison des paramètres à différentes humidités.

Un autre exemple est la mesure en montagne, où l'humidité variait fortement au cours de la journée, de 20 à 60 %, en fonction de la direction du vent. Cela a affecté les mesures et, à certains endroits, les valeurs énergétiques étaient incorrectes, même après recalibrage.

Dans tous ces cas, nous recommandons que le ventilateur soit allumé pendant les mesures. Nous garantissons la précision des mesures des paramètres des doigts humains dans une fourchette de 35 à 70 %. Des erreurs de mesure sont possibles pour d'autres paramètres d'humidité, ainsi qu'à des températures extrêmes.

L'humidité dépend de la température (fig.46) - plus la température est élevée, plus l'air contient de molécules d'eau.

Fig.46. Dépendance de l'humidité par rapport à la température.

Les mesures de Spoutnik après calibrage dépendent de l'humidité (fig.47), c'est pourquoi nous avons commencé en 2023 la production d'un petit capteur pour mesurer l'humidité et la température (fig.48). Nous recommandons d'utiliser ce capteur avec le capteur Spoutnik et d'enregistrer l'humidité avec vos données.

Fig.47. Mesures avec le capteur Spoutnik à des jours différents au même endroit en Grèce. Les chiffres indiquent le niveau d'humidité.

Fig.48. Humidimètre Bio-Well.

Composition des gaz dans l'atmosphère.

Les rejets gazeux dépendent de la composition des différents gaz présents dans l'atmosphère. Ce facteur est impossible à évaluer sans mesures spectroscopiques, mais il faut se rappeler que de fortes émanations de gaz techniques ou naturels affecteront les données de Spoutnik.

Procédure de mesure du Spoutnik

Dans tous les cas, nous procédons d'abord à un calibrage en ligne ou hors ligne.

Mesures de l'environnement

L'objectif des mesures de l'environnement est de comparer les paramètres d'une zone particulière avec les paramètres d'autres lieux. En général, nous effectuons des relevés le matin à l'hôtel, puis dans la zone d'intérêt, non loin de là. Par exemple, vous pouvez comparer les relevés effectués près et loin de la pyramide. Si l'on doit mesurer un territoire, il faut faire un plan (une carte) du territoire et prendre des mesures à certains points cardinaux. Nous pouvons utiliser deux modes de mesure

• Mesure Spoutnik en mode Environnement.


• Mesure Spoutnik en mode Un Doigt 50 fois.


En mode Environnement, la durée recommandée des mesures est supérieure à 15 minutes. Cela nous permet de calculer le graphique du niveau d'activité de l'environnement (fig.49). Nous verrons plus loin comment obtenir ce graphique.

Fig.49. Graphique du niveau d'activité de l'environnement.

Si vous n'avez pas le temps, effectuez 50 fois la mesure du Spoutnik en mode Un Doigt. Cette méthode est particulièrement recommandée lorsque vous devez effectuer de nombreuses mesures sur un territoire ou à la maison.

Mesures de méditation et détection de l'effet de différents dispositifs sur l'environnement.

Dans ce cas, vous devez mesurer le bruit de fond pendant au moins 10 minutes, puis commencer à mesurer l'influence.

Paramètres d'analyse

Les principaux paramètres que nous prenons en considération sont les suivants :

• Zone


• L'énergie


• Zone Écart-type


• Entropie


La zone (S) est proportionnelle au nombre de photons émis par un cylindre métallique. L'énergie (E) est l'évaluation de l'énergie en joules. L'équation de l'énergie dans le cas du Bio-Well peut être présentée comme suit [Korotkov K. The Energy of Health] :

Е (J) = S*I*4*10-8

où I est l'intensité relative.

En raison des différentes échelles, l'énergie est généralement moins sensible que la zone, il faut donc voir quel paramètre choisir pour mieux refléter votre processus.

L'écart-type de la zone est une caractéristique de la variation du signal. Il s'agit d'un paramètre important, car il indique la stabilité du signal, reflétant la stabilité de l'environnement. À partir de ce paramètre, nous calculons le paramètre du niveau d'activité de l'environnement.

Entropie (entropie de Shannon)

L'entropie de Shannon (informationnelle) mesure le changement d'information dans un processus donné. Nous la calculons comme suit :

1. Pour les 120 premiers points, nous calculons le coefficient K, qui est considéré comme l'écart-type de la zone en ces 120 points.


2. Ensuite, nous calculons ce coefficient dans le régime de la fenêtre glissante.


2. nous calculons le coefficient S pour chaque nouveau point, en tenant compte de l'écart-type des 20 derniers points.

L'entropie est égale :

Entropie = (1,0 - (K/S)) * 100.0

Traitement des données

Les mesures effectuées en mode Environnement donnent lieu à des graphiques de la dynamique temporelle des paramètres (fig.50).

Fig.50. Graphiques de la dynamique temporelle des paramètres.

Sur l'échelle Y, vous voyez le temps absolu depuis le début de l'expérience et le temps sur le lieu des mesures. N'oubliez pas que nous supprimons les données des trois premières minutes ; nous avons besoin de ce temps pour que le capteur s'adapte aux conditions environnementales.

Une façon simple de procéder consiste à appuyer sur le bouton Analyse. Vous verrez les graphiques des paramètres dont la moyenne est calculée toutes les 25 secondes (fig.51).

Fig.51. Résultats du traitement analytique.

Ce mode de traitement est judicieux si votre expérience dure un certain temps. Nous pouvons utiliser une méthode d'analyse plus sophistiquée en appuyant sur le bouton Statistiques. Un nouvel écran apparaît (fig.52). Vous devez ajouter des intervalles d'étiquettes en appuyant sur le bouton.

Fig.52. Écran d'analyse statistique.

L'intervalle dépend de la durée totale de l'expérience : par exemple, si votre expérience a duré 7 minutes, vous pouvez choisir un intervalle de 1 minute ; si votre expérience a duré 5 heures - 300 minutes. Les graphiques du niveau d'activité de l'environnement sont calculés sur la base de l'écart-type de la zone à 360 points de mesure. Si nous mesurons avec un intervalle d'une seconde, nous avons besoin d'intervalles de 6 minutes pour obtenir ce paramètre (fig.53).

Avec un intervalle de 3 minutes, nous avons besoin de 18 minutes, et ainsi de suite. Nous vous recommandons d'ajouter la première étiquette au début des mesures (fig.16) en appuyant sur le bouton droit de la souris.

Fig.53. Écran d'analyse statistique.

En appuyant sur Fermer, vous verrez les graphiques avec les intervalles ajoutés (fig.54).

Fig.54. Écran d'analyse statistique avec intervalles intégrés.

Après avoir introduit les étiquettes, appuyez sur le bouton Calculer pour obtenir un écran de paramètres (fig.55). Chaque barre montre les paramètres moyennés sur les intervalles sélectionnés. Vous pouvez voir tous les paramètres : Zone, Intensité, Énergie, Écart type de la zone et, dans le cas d'intervalles appropriés, l'écran Niveau d'activité de l'environnement (fig.56).

Sous chaque graphique, vous trouverez une comparaison statistique de deux intervalles d'ajustement avec une analyse paramétrique et non paramétrique.

Sur la base de nombreuses années d'expériences, nous avons défini la manière dont les conditions environnementales peuvent influencer l'état humain: les lieux où les paramètres qui varient très fortement peuvent avoir un effet négatif sur l'état humain.

Fig.55. Écran des paramètres.

Fig.56. L'écran Niveau d'activité de l'environnement.

A titre d'exemple, nous présentons ci-dessous deux cas de méditation

(fig.57).

Dans ces cas, Spoutnik a fonctionné en mode environnement pendant 30 minutes, puis les personnes ont commencé à méditer. Cette approche ne laisse aucun doute sur le fait que la modification du signal de Spoutnik est due à la méditation.

Un autre exemple est celui des mesures effectuées sur le site de Sacsayhuaman, près de Cusco, au Pérou, en collaboration avec le professeur D. Galitskii. Sacsayhuaman, tout comme le Machu Picchu, est le plus célèbre monument ancien visité du Pérou. Nous avons effectué des mesures pendant trois jours en juillet et un jour en novembre 2018. Toutes les données étaient bien corrélées. Selon les jours, l'humidité a varié de 36 à 33% ; la température était de 19 +/-1 C. Lors de la dernière mesure, il pleuvait et le soir, il faisait froid. Comme le montre la figure 60, nous pouvons distinguer des zones qui diffèrent par l'amplitude du signal. Il convient de noter que les mesures ont été effectuées pendant trois jours et que tous les résultats étaient bien adaptés au schéma présenté. Les résultats suggèrent la présence d'une zone géo-active dans la zone où le signal est le plus fort. Comme nous pouvons le constater, cette zone englobe l'espace situé devant la forteresse, qui, comme le montrent les preuves historiques, était utilisé pour les cérémonies de masse. À Sacsaywaman, le paramètre de l'activité environnementale présentait de faibles valeurs, ce qui indique un environnement énergétique favorable pour les personnes.

Fig.57. Exemples d'enregistrement de la méditation (une flèche indique le début de la méditation).

Les valeurs des paramètres moyens mesurés sur plusieurs sites sacrés anciens et dans l'hôtel, diffèrent de manière significative (Fig.58). L'altitude des lieux varie de 3550 m à Cusco à 3700 m à Tambomachay, ce qui n'a pas pu affecter les résultats des mesures, les conditions météorologiques n'ont pas non plus changé de manière significative. Les conditions météorologiques n'ont pas non plus changé de manière significative. La distance entre tous les lieux ne dépasse pas plusieurs kilomètres. Nous pouvons donc conclure que ces données suggèrent

l'existence d'une énergie particulière sur les sites anciens. Des résultats similaires ont été obtenus en mesurant l'énergie des pyramides (voir l'article sur www.iumab.club).

Fig.58. Moyenne des données de Zone en différents endroits du site de Sacsayhuaman au Pérou.

Fig. 59. Paramètres moyens sur différents lieux de mesure. 1 - hôtel Nazca ; 2 - grotte de Nazca ; 3-6 - près de Sacsaywaman ; 7-9 -

Sacsaywaman ; 10-11 - Tambomachay ; 12-14 - Qenco ; 15 - hôtel Cusco.

Comparaison de plusieurs mesures

Après avoir comparé plusieurs mesures du mode Environnement, vous obtiendrez l'écran suivant (fig.60). Par exemple, nous présentons les données de nos mesures au Belize.

Fig.60. Écran de comparaison.

Il peut être difficile d'évaluer la différence entre les mesures à partir de ce graphique, c'est pourquoi nous appuyons sur le bouton Graphiques et nous obtenons l'écran suivant (fig.61).

Fig.61. Écran des graphiques en mode Comparaison.

Nous pouvons utiliser une autre méthode de traitement des données. Si vous appuyez sur le bouton Nuage, vous obtiendrez un graphique présentant les paramètres sélectionnés avec les variations de leurs données (fig.62). Plus le nuage de points est large, plus la variation est importante.

Fig.62. Graphique du nuage en mode Comparaison.

Si nous avons pris des mesures en mode Un Doigt, l'écran de comparaison se présente comme suit (fig.63). Nous voyons la différence entre les différentes mesures. La comparaison devient plus évidente si l'on appuie sur le bouton d'analyse (fig.64).

Fig.63. Écran de comparaison.

Fig.64. Écran de comparaison en mode analyse.

Chaque barre définit l'écart-type par rapport à la moyenne définie par une ligne horizontale. Les moustaches indiquent les valeurs maximales et minimales. Deux ensembles de données présentent différences statistiques si leurs valeurs moyennes sont différentes. Si les limites des barres s'interceptent, elles sont différentes mais moins marquées. Dans ce graphique, les données relatives à Cave Road et à l'hôtel Caya Caulcer ne présentent aucune différence ; toutes les autres données diffèrent les unes des autres.

Influence des différents dispositifs

Le principe de mesure est le même que dans le cas de la méditation : vous mesurez le bruit de fond aussi longtemps que possible, puis vous éteignez l'appareil. Une méthode intéressante a été mise au point par nos collègues Adolfo Rodriguez et Marcela Torres (www.sputnik.Bio-Well.com, www.iumab.club). Ils ont effectué des mesures à proximité du résonateur Torus mis au point par un physicien, Nassim Huramain, aux États-Unis. Bio-Well a fonctionné hors ligne de décembre 2017 à janvier 2019, pratiquement sans interruption. Lors d'une mesure de longue durée, un motif sinusoïdal régulier a été détecté (fig. 65, 66). Il peut être interprété comme une harmonisation de l'énergie environnementale sous l'influence du résonateur Torus. Les pics correspondent au milieu de la journée mais pas à une heure particulière.

Fig.65. Schéma circadien de l'énergie détectée près du résonateur Torus.

Fig.66. Schéma circadien de l'énergie détectée près du résonateur Torus sur une période de quelques mois

Conclusion

Cette brève description n'est pas un manuel, vous pouvez en trouver un sur Bio-Well.com. Tous les programmes disposent de nombreuses fonctions pratiques, telles que l'enregistrement d'images, l'exportation au format CSV, les rapports, etc. Nous vous suggérons d'utiliser tous les programmes de Bio-Well et vous deviendrez rapidement un maître expérimenté. Bonne chance !

## Recherche sur les fluides

L'électrode en platine Bio-Well Eau est conçue pour comparer plusieurs liquides différents. (par exemple, l'eau initiale et l'eau après la structuration) et pour déterminer l'effet de divers dispositifs et pratiques mentales sur l'eau.Placer l'électrode Bio-Well dans l'eau et la connecter au connecteur du cylindre de calibrage. Effectuez une étude de la dynamique de la luminescence en mode environnement comme décrit ci-dessus. Au cours du test, une fois que les relevés se sont stabilisés, vous pouvez exercer diverses influences (instrumentation ou influence mentale) sur l'eau, en marquant ces moments à l'aide d'étiquettes. Voici un exemple.

Fig.67. Courbes dynamiques temporelles des paramètres avec exposition au dispositif.

## Le Gant Bio-Well

Le gant est fabriqué à partir d'un tissu conducteur particulier, qui permet un contact avec tous les points biologiquement actifs de la main. Le gant Bio-Well est utilisé pour enregistrer le signal d'une personne pendant une longue période. En mode "Un doigt", il est recommandé de ne pas prendre plus de dix images. Ensuite, le signal peut changer en raison des secousses naturelles du doigt. Avec le gant, une personne peut rester ainsi indéfiniment sans éprouver de gêne. Le gant est connecté au cylindre de calibrage et la prise de vue est effectuée en mode "environnement". Nous avons utilisé le gant pour enregistrer la réaction d'une personne à un morceau de musique ou à un film et évaluer le processus de méditation individuel. Après chaque utilisation, le gant peut être lavé à l'eau chaude.

## Dispositif BioCor

L'appareil BioCor est conçu pour corriger l'état énergétique de l'utilisateur et réduire les niveaux de stress grâce à la musicothérapie et à la combinaison de signaux à très haute fréquence (EHF). Des fichiers musicaux individuels sont créés dans l'appareil Bio-Well en mode Chakra en convertissant le signal mesuré des fréquences de l'utilisateur. Ces fréquences sont transmises à l'appareil BioCor et utilisées pour moduler le signal EHF. L'émetteur du casque fonctionne de manière cyclique. 1 minute en mode actif (il y a un rayonnement EHF), puis 1 minute en mode passif (pas d'EHF), puis le cycle se répète. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la mélodie s'arrête. S'il n'y a pas de mélodie, l'appareil ne s'allume pas. L'appareil utilise les fréquences 4,9 mm (60,12 GHz), 5,6 m (53,53 GHz) et 7,1 mm (42,19 GHz) d'une intensité extrêmement faible : moins de dix mW/cm2). L'exposition au signal BioCor est sans danger pour les personnes de tout âge, quel que soit leur état de santé. En utilisant les fichiers musicaux générés par l'appareil Bio-Well, il est recommandé d'utiliser la thérapie BioCor au moins une fois par jour, de préférence le soir avant d'aller se coucher. De cette manière, on obtient une correction individualisée de l'état de santé et une réduction des niveaux de stress. Le résultat du traitement peut être vérifié en prenant des mesures sur l'appareil Bio-Well. Après huit jours, il est recommandé d'effectuer une mesure sur le Bio-Well et de créer de nouveaux fichiers musicaux.

> Fig.68. Appareil BioCor avec écouteurs et en mode de structuration de l’eau.

Principes de la thérapie EHF

Dans les années 40, aux États-Unis, des scientifiques ont établi qu'il existe des "fenêtres de transparence" dans le spectre des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire que les ondes d'une caractéristique spécifique, lorsqu'elles sont exposées au corps, ont un effet biologique prononcé. Ces fenêtres sont au nombre de deux :

1. - ondes à basse fréquence (8 - 10 Hz) et


2. - Ondes EHF d'une gamme millimétrique de fréquences extrêmement élevées (30 - 100 GHz).


Les premières ondes constituent le fond principal de l'ionosphère terrestre ; elles ont des effets néfastes sur le corps. Avec les ondes EHF, les cellules du corps travaillent, c'est-à-dire qu'il y a un transfert d'informations et une régulation des processus au niveau cellulaire. L'exposition à l'EHF normalise le statut immunitaire du corps, augmente le statut antioxydant, améliore la réparation locale des tissus et accélère la cicatrisation des plaies et des ulcères. En Union soviétique, des études approfondies ont été menées sur les principes de fonctionnement et les applications médicales de la thérapie EHF. L'académicien ND Devyatkov les a dirigées à l'Institut de radiotechnique et d'électronique de l'Académie russe des sciences. Une analyse de ces travaux est publiée en russe dans un numéro spécial de la revue "Biomedical Technologies and Radioelectronics" n° 8, 2004.

Figure 69. Exemple après une seule application du dispositif BioCor.

## Dispositif Bio-Well Element

Le dispositif Bio-Well Element est conçu pour traiter le rayonnement optique de l'eau, des liquides, des objets biologiques et non biologiques stimulés par des impulsions de champ électromagnétique. L'appareil est connecté à un ordinateur via un port USB et échange des données avec l'ordinateur. Il est alimenté par un bloc d'alimentation externe de 12 V. L'appareil fonctionne avec le logiciel spécial Bio-Well Element. Le programme permet de modifier la puissance de l'impulsion appliquée à la lentille optique et plusieurs autres paramètres. La taille de la zone de travail est de 9 x 12 cm (4,8 x 3,6 pieds). Le Bio-Well Element est livré avec plusieurs accessoires pour différentes études. L'instrument permet de réaliser de courtes séquences vidéo.

Figure 70. Élément Bio-Well avec un couvercle ouvert.

Figure 71. Élément Bio-Well avec dispositif fluidique.

Quelques applications

du dispositif Bio-Well Element

Le haut degré d'information de la méthode d'imagerie électrophotonique dynamique appliquée à l'étude d'objets en phase liquide a été démontré pour la première fois dans l'étude de la luminescence de cultures microbiologiques [1], du sang de personnes saines et de patients cancéreux [2], de la réaction du sang aux allergènes [3], de remèdes homéopathiques d'une puissance de 30C [4] et de très faibles concentrations de divers sels [5]. Des différences entre les paramètres de luminescence des solutions de NaCl, KCl, NaNO3 et KNO3 et de l'eau distillée ont été observées jusqu'à la dilution 2-15 ; cependant, les tendances dynamiques de la dilution 2-15 et de l'eau distillée présentaient toujours des directions différentes. Des études de luminescence d'huiles essentielles naturelles et synthétiques de composition chimique identique ont montré des différences statistiques [6,7] entre les huiles obtenues par des procédés naturels et synthétiques et les huiles biologiques et conventionnelles. Une application intéressante est la détection de la réaction de l'eau à l'influence mentale dirigée de l'homme [8].

1. Gudakova G, Galinkin V, Korotkov K (1990). Étude des phases du


développement des champignons CANDIDA par la technique GDV. J Mycol Fitol .24:174-179 (En russe).

2. Korotkov K, Gurvitz B, Krilov B (1998) Nouvelle approche conceptuelle du diagnostic précoce du cancer. Conscience et réalité physique. 3:51-58 (en russe).


3. Sviridov L, Stepanov A, et.al. (2003). Enregistrement de la réaction d'agglutination par la technique GDV. Modern Microbiology. Actes de la conférence. Saint-Pétersbourg, 32-33 (en russe).


4. Bell I., Lewis DA., et.al. (2003). GDV Evaluation of Ultramolecular Doses of Homeopathic Medicines Under Blinded, Controlled Conditions. J Altern Complement Med 9:25-37.


5. Korotkov K, Korotkin D (2001). Concentration dependence of gas discharge around drops of inorganic electrolytes. J Appl Phys 89 : 4732-4737.


6. Korotkov K, Krizhanovsky E, et.al. (2004).The Research of the time Dynamics of the Gas dicharge around Drpos of Liquids . J Appl Phys. 95,


7. Korotkov K., Orlov D. Analysis of Stimulated Electrophotonic Glow of Liquids. www.waterjournal.org, 2009 3334-3338.


8. Korotkov K. Non-local Consciousness Influence to Physical Sensors : Experimental Data. Philosophy Study, 2011, 1, 4, 295-304.


## Dispositif Bio-Well Mini

Bio-Well s'apprête à commercialiser en 2024 un nouvel appareil, BW Mini, qui fonctionne avec les téléphones portables via Bluetooth. Les programmes fonctionnent sur les téléphones Apple et Android. L'appareil étant destiné à un usage de masse, le nombre de programmes sur le téléphone est limité.

Fig.72. Mini Bio-Well

## Paramètres des Biogrammes

Les logiciels de traitement d'images standard ne peuvent pas être utilisés pour analyser les Biogrammes car leurs tâches sont spécifiques. C'est pourquoi nous avons développé un environnement logiciel pour le traitement et l'analyse des Biogrammes, orienté vers le travail dans différents domaines. Les adaptations pour des évaluations particulières sont effectuées par une combinaison d'opérations optimales de la bibliothèque pour le domaine de problème donné, la sélection des procédures correspondantes, et (ou) la sélection des valeurs de seuil optimales. Les principaux algorithmes suivants sont inclus dans la bibliothèque : (1.) Traitement initial de l'image, (2.) Calcul des principaux paramètres de l'image, (3.) Calcul des paramètres des images d'étalonnage et (4.) Calcul des paramètres dérivés. L'image originale obtenue à partir de la caméra Bio-Well a une forme rectangulaire et un format de 8 bits. Chaque pixel est représenté par un octet, qui contient la valeur de l'intensité de 0 à 255. Le traitement initial de l'image consiste à filtrer le bruit, à calculer la zone et l'intensité et à déterminer la position de l'ellipse inscrite.

Étapes du filtrage d'images :

Calcul du spectre de l'image. Le spectre représente la distribution du nombre de pixels par unité d'intensité. Le spectre détermine le seuil d'écrêtage du bruit. Lors de l'élimination des pixels de bruit, nous supprimons tous les points pour lesquels l'intensité est inférieure au niveau de bruit. L'image est ensuite divisée en fragments liés. Un fragment lié, dont les pixels voisins sont adjacents verticalement ou horizontalement, est considéré comme une partie de l'image. La figure ci-dessous montre diverses zones connexes de l'image marquées par des couleurs différentes. L'image est divisée en fragments liés. En outre, les parties de l'image dont la surface est inférieure à 30 pixels sont supprimées. Nous obtenons ainsi une image filtrée. Lors du filtrage, les paramètres de base sont calculés simultanément, à savoir zone de l'image (S) – nombre de pixels présentant une intensité supérieure à 0. L'intensité totale de l'image (I) est la somme des intensités de tous les pixels de l'image.

L’intensité moyenne de l'image ICP = I / S Position approximative de l'ellipse inscrite. Ses coordonnées sont calculées comme le centre de masse :

CX = (ΣXi)/S, CY = (ΣYi)/S,

X et Y - les coordonnées des points, et S - la surface de l'image.

Calcul des contours de l'image

A partir du centre préliminaire de l'ellipse, les rayons sont émis sur toute la circonférence avec un échelon de 1°. La première intersection avec le point où l'intensité est supérieure à la moyenne (Icp) est considérée comme le premier point du contour intérieur, et le point du contour extérieur est considéré comme le dernier point avec une intensité supérieure à 0. (Les rayons peuvent ne pas avoir d'intersections.) L'algorithme de Brezenham calcule les coordonnées du faisceau. En outre, si les rayons n'ont pas de points d'intersection, les points manquants du contour interne sont calculés comme la moyenne de deux points adjacents. Cette opération est nécessaire pour obtenir un contour interne composé de 360 points. Ensuite, le lissage du contour interne sur 15 points est effectué comme la moyenne arithmétique de la somme.

Calcul des paramètres et de l'orientation de l'ellipse inscrite

Le contour interne est utilisé pour calculer les paramètres et l'orientation de l'ellipse inscrite. Une description détaillée de l'algorithme de calcul est disponible ici : http://research.microsoft.com/pubs/67845/ellipse-pami.pdf

Le résultat de l'algorithme est les coordonnées du centre de l'ellipse CX, CY ; l'axe de l'ellipse Axis A, Axis B ; et l'angle de rotation de l'ellipse Theta.

Division en secteurs

Pour chaque doigt, il y a une partition en secteurs. Chaque secteur est donné par ses coordonnées angulaires dont l'origine est l'axe vertical de l'ellipse inscrite. La numérotation des secteurs se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour chaque secteur, en plus de la superficie et de l'intensité, les paramètres suivants sont calculés :

• L'écart-type de la zone,


• L'écart-type de l'intensité,


• L'écart-type du rayon du contour intérieur, par exemple pour le pouce de la main droite :


Pseudocoloration. Pour l'estimation visuelle de l'image, il existe plusieurs algorithmes de pseudocoloration orientés vers la mise en évidence de plusieurs particularités des Biogrammes.

Les programmes calculent les paramètres Biogrammes suivants.

Zone Quantité de quanta de lumière générés par le sujet en unités informatiques - pixels (nombre de pixels de l'image dont la luminosité est supérieure au seuil).

Zone normalisée : le rapport entre la surface du Biogramme et la surface de l'ovale intérieur. Ce paramètre permet de comparer les Biogrammes de personnes ayant des doigts de tailles différentes.

Intensité Évaluation du spectre d'intensité pour le Biogramme en question.

Le coefficient de forme est calculé selon la formule suivante : FC = aL2/S,

où L est la longueur du contour externe du Biogramme et S est la surface du Biogramme, caractéristique de la complexité du contour de l'image.

Bruit intérieur Quantité de lumière dans le contour intérieur du Biogramme. L'énergie lumineuse est évaluée conformément aux principes suivants. La sensibilité d'un élément CCD a été évaluée comme suit dans [http://ellphi.lebedev.ru/20/pdf18.pdf] :

où W - énergie relative d'une source lumineuse [J/cm2] ; I - amplitude d'un signal ; E - énergie d'une source lumineuse [J] ; s - surface éclairée d'un élément CCD [cm2] ; P - puissance d'une source lumineuse [Wt] ; t - temps d'exposition [sec] ; T - coefficient du filtre ; d - diamètre de la surface éclairée d'un élément CCD [cm] ; s = πd ;

W = E / s = P × t ×T /s.

Pour λ = 424 nm, la sensibilité de l'élément CCD a été évaluée expérimentalement à 4*10-10 J/cm2, et elle a augmenté avec la diminution de la longueur d'onde. Ce paramètre dépend du type de CCD et du système optique utilisé. Nous avons donc procédé à une évaluation expérimentale de l'instrument GDV en utilisant une lampe standard à filament de tungstène d'une puissance P = 10 W avec un champ d'éclairage relativement uniforme. Pour cette lampe, la zone d'éclairage dans les programmes GDV était S = 61000 pxl avec un spectre d'intensité

(J) de 55 à 255 avec un maximum de 160 et une moyenne de 220. A partir de là, la puissance équivalente de la source lumineuse peut être évaluée comme suit :

P (W) = S*I*10/61000*200 =S*I*8*10-7.

Le Biogramme d'une personne en bonne santé peut avoir pour paramètres S = 10000 pxl, Iaver = 80 => P = 640 mW. Le Biogramme d'une personne en mauvaise santé peut avoir pour paramètres S = 4000 pxl, Iaver = 60 => P=19 mW. Énergie Е (J) = P (W)

* t (s) Les impulsions GDV avec t = 10-4 s suivent avec une fréquence de 1000 Hz pour 0,5 s. Le temps d'accumulation du signal au niveau de l'élément CCD est donc égal à 5*10- 2 s, d'où E = 5*10-2 P. Dans les cas susmentionnés, il s'agit de 3,2*10-4 J et 9,5*10-4 J en conséquence. L'équation de l'énergie d'éclairage dans le cas du puits biologique peut être présentée comme suit :

Е (J) = S*I*4*10-8

En utilisant cette équation, nous pouvons présenter les résultats du traitement des Biogrammes et les données dynamiques dans les unités de l'énergie d'illumination.

Réserve d'énergie - Le paramètre Réserve d'énergie est calculé en utilisant les données du diagramme de santé et du diagramme de réserve d'énergie comme suit :

ER (%%) = Σ(JSk/JSkn + Ek/Ekn)

où JSk est une zone intégrale du secteur particulier ; JSkn est une zone intégrale de ce secteur pour un niveau de santé optimal ; En est l'énergie du secteur particulier ; Ekn est l'énergie de ce secteur pour un niveau de santé optimal. Nous additionnons tous les secteurs.

Dans le diagramme de santé, le niveau optimal correspond à un paramètre JS nul, de sorte qu'il peut prendre des valeurs positives et négatives, tandis que l'énergie est toujours positive.

Le niveau de stress est calculé comme suit :

Stress = sumR + sumL + | sumR - sumL | ;

où sumR - est la variabilité de toutes les zones du doigt droit ; sumL - est la variabilité de la zone totale du doigt gauche.

Ces montants varient de zéro à un. Un est considéré comme 100 %. Et si le stress est > 10, il est égal à 10.

## Recherche scientifique avec le dispositif Bio Well

Le tout premier dispositif GDV, sorti en 1995, a attiré l'attention des Chercheurs. En effet, de nombreuses personnes appréciaient les photographies Kirlian, et GDV a naturellement poursuivi cette ligne à un nouveau niveau. Depuis lors, de nombreuses études ont été menées dans différents pays. Un aperçu de plusieurs articles est donné dans [7, 22], et de nombreux articles publiés peuvent être téléchargés sur www.iumab.club et www.sputnik.Bio-Well.com. Plus de 30 thèses de doctorat en médecine, psychologie et sciences techniques ont été soutenues en Russie et dans d'autres pays. La plupart d'entre elles peuvent être consultées sur le site www.iumab.club. Vous y trouverez également des travaux sur diverses applications :

• Médecine.


• Psychologie.


• Réactions du corps aux exercices, aux procédures, à l'entraînement mental, etc.


• Sports.


• Recherche sur la conscience.


• Études des zones géo-actives, des structures anciennes et de l'influence de la conscience sur l'espace.


• Recherche sur les liquides et objets divers.


Principes d'organisation de la recherche

En médecine moderne, il est d'usage de distinguer plusieurs types de recherche scientifique :

Rapports de cas (CR) : articles décrivant des cas cliniques ou des expériences intéressantes. (Effets du traitement ou effets avant-après).

Série de cas (CS) : articles portant sur plus de deux cas observés dans la pratique.

Études de cohorte (CO) : petites études ayant pour objectif explicite l'élaboration d'un protocole ou des études de faisabilité ou des études que leurs auteurs ont identifiées comme étant des "études pilotes". Interventions sur un seul groupe : études pré-expérimentales menées dans des conditions contrôlées.

Rapport de revue systématique (SRR) : articles qui analysent statistiquement les résultats d'une étude menée sur une longue période pour un seul groupe.

Essai contrôlé randomisé (ECR) : études utilisant l'assignation aléatoire à des groupes de traitement et des comparaisons entre groupes. Cette catégorie comprend les études qui utilisent des comparaisons entre le groupe placebo et le groupe expérimental, ainsi que les études qui utilisent des comparaisons entre les traitements.

Cela signifie qu'un groupe de personnes d'âge similaire, plutôt en bonne santé ou appartenant à la même nosologie, est sélectionné. Un examen initial est effectué. Ensuite, le groupe est divisé en deux de manière aléatoire. Le groupe expérimental reçoit le traitement ou l'intervention proprement dit ; le groupe de contrôle reçoit un placebo. Les participants ne sont pas censés savoir à quel groupe ils appartiennent. Après une certaine période, un deuxième examen est effectué et les résultats sont analysés.

Les études randomisées sont à la base de la médecine factuelle. De nombreuses études randomisées ont été réalisées à l'aide de la méthode GDV. Les données publiées ont été analysées dans la revue des travaux réalisés en 2008-2018 [23] (tableau). Des chiffres similaires ont été donnés dans l'analyse de 2003-2008 [24]. Nous pouvons donc affirmer que la méthode GDV fait partie de la médecine factuelle et qu'elle peut être utilisée dans les essais cliniques.

Tableau. Analyse des travaux réalisés en 2008-2018 [23].

Type | Clinique | Psychologie | Total
ECR | 16 | 3 | 19
SRR | 12 | 1 | 13
СO | 12 | 11 | 23
СS | 4 | 5 | 9
СR |  | 10 | 10
Total | 44 | 30 | 74

Des principes similaires peuvent être appliqués à la recherche dans des domaines autres que la médecine. Nous recommandons les principes suivants pour l'organisation de la recherche :

Utiliser plusieurs méthodes en parallèle. Nous utilisons principalement la méthode de la variabilité du rythme cardiaque (VRC) avec Bio-Well, des tests psychologiques et cognitifs, ainsi que des tests sanguins et salivaires si nécessaire. La tension artérielle et le pouls sont mesurés. Lors de l'examen des sportifs, leur niveau d'entraînement sur simulateur est testé.

La composition des groupes doit être suffisante pour permettre une analyse statistique. Un minimum de 20 personnes dans chaque groupe. Plus il y en a, mieux c'est.

Il est nécessaire de prêter attention à la composition par sexe. Nous avons constaté à plusieurs reprises que les hommes et les femmes obtiennent des résultats différents dans de nombreuses expériences. Il est préférable de n'avoir que l'un ou l'autre, ou au moins un nombre égal dans chaque groupe.

Tenir compte de l'état de santé des sujets et de leurs antécédents médicaux : maladies chroniques, problèmes récents (tels que COVID-19) et prises de médicaments.

Si nous voulons tester l'effet d'un facteur (médicaments, dispositifs, eau structurée, etc.), nous devons surveiller la réponse sur une période d'au moins un mois, de préférence trois. Naturellement, nous effectuons des tests au début et à la fin de la période.

Dans le cadre d'un traitement statistique, choisissez la meilleure méthode en fonction de la nature des données : paramétrique ou non paramétrique. Examinez différents paramètres et choisissez le plus adéquat. Parfois, il s'agit de l’Énergie, parfois de la Zone il est essentiel de tenir compte de la variabilité des données. Les programmes Bio-Well offrent de nombreux paramètres, dont la plupart sont indépendants. Tous les paramètres sont regroupés dans un fichier CSV, dont la composition peut être sélectionnée.

Dans les programmes Bio-Well, nous utilisons le système de notation européen : les décimales sont séparées par une virgule. Aux États-Unis, un point est utilisé à cet effet.

Avant de mener une recherche, il est tout d'abord nécessaire d'élaborer un protocole de recherche en tenant compte de tous les détails. Nous sommes prêts à vous aider à ce stade, n'hésitez pas à nous contacter.

La publication des résultats est un élément essentiel du travail scientifique. Il existe aujourd'hui de nombreuses revues en ligne évaluées par des pairs, et les articles publiés sont facilement accessibles, même si le classement de ces revues n'est pas toujours très élevé, et les publications sont payantes. Choisissez en fonction de vos capacités.

## Bio-Well en Médecine

L'une des principales applications de Bio-Well s’incrit dans la médecine intégrative. Des centaines d'articles de recherche ont été publiés et plusieurs équipes ont réalisé des revues systématiques de ces travaux [1-7].

Ces données suggèrent que l'informatique basée sur des dispositifs de mesure du biochamp, tels que le GDV, pourrait permettre une compréhension plus approfondie des états pathologiques et guider les praticiens ainsi que leurs patients vers des états de mieux-être. Tous les auteurs concluent que la méthode GDV est un outil important pour la science du biochamp.

Les principales conclusions de Bista S. et al. [6] étaient les suivantes.

Bien que davantage d'études avec une méthodologie rigoureuse soient nécessaires pour tirer des conclusions définitives, la revue de la littérature actuelle suggère un rôle clinique potentiel du GDV dans le diagnostic et le suivi des patients souffrant de divers troubles, en particulier ceux liés aux systèmes endocrinien et immunitaire, ainsi que pour évaluer le bien-être des sujets en bonne santé. Le GDV pourrait également aider à suivre les effets d'interventions ultrasensibles, telles que le yoga, la pranayama et la méditation, l'acupuncture, le qigong, la musicothérapie et le massage. Les valeurs des variables GDV en dehors d'une plage définie indiquent un déséquilibre de l'homéostasie qui pourrait prédisposer les individus à divers troubles. Les interventions devraient ramener les valeurs des variables à une plage normale.

Applications en santé. Le GDV et les différences de genre. Corrélation avec les variables neuroendocrinologiques. Corrélation avec la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) et l'électroencéphalographie (EEG). Applications pour suivre les effets des interventions. Massage et traitements ostéopathiques et rééducation neurophysiologique. Acupuncture. Interventions diététiques. Musicothérapie. Méditation et autres pratiques yogiques.

La monographie [7], met en lumière les résultats d'études clinique-physiologiques sur les relations entre les paramètres GDV (imagerie électrophotonique, kirlianographie), d'une part, et les électroencéphalogrammes, la variabilité de la fréquence cardiaque, les immunogrammes, la phagocytose, le contenu des principales hormones d'adaptation (cortisol, aldostérone, testostérone, triiodothyronine, calcitonine) dans le sang ainsi que les points d'acupuncture, d'autre part. Il est démontré que la méthode GDV/EPI reflète de manière fiable l'état du complexe neuro-endocrinien-immunitaire du corps et d'autres paramètres, et mérite sa place dans l'arsenal des méthodes physiologiques/biophysiques.

Cette équipe a conclu que les paramètres du GDV/EPI sont littéralement tissés dans la structure factorielle qui reflète l'état intégral de l'organisme et ses changements sous l'influence de facteurs de diverses natures.

Par conséquent, les paramètres individuels de la bioélectrographie ainsi que le bioélectrogramme dans son ensemble reflètent, au minimum, l'état des effets régulateurs cholinergiques et adrénergiques sur le système cardiovasculaire et leur conséquence : la pression artérielle. Les paramètres du GDV sont globalement appropriés pour refléter l'état fonctionnel, notamment de la thyroïde, des testicules et du cortex surrénalien, qui, ensemble, caractérisent l'état d'adaptation et de résistance non spécifique de l'organisme. Il est important de noter que l'influence combinée des paramètres endocriniens sur l'état du GDV l'emporte largement sur les influences partielles, ce qui témoigne en faveur du GDV en tant que marqueur de l'état intégral des adaptations.

Parmi les paramètres de l'immunité humorale, l'IgA était le plus étroitement lié aux paramètres du GDV. Les résultats de l'analyse de corrélation canonique montrent que la détermination par les paramètres du GDV de l'immunité humorale est bien plus forte que celle de l'immunité cellulaire : 81 % contre 66 %. Ensemble, les six Chakras déterminent positivement l'activité de la phagocytose par les neutrophiles, la bactérie la plus représentée dans le microbiote humain à 38 %. Globalement, les paramètres du GDV déterminent les paramètres de la phagocytose par les neutrophiles des microbes gram-négatifs et gram-positifs à 72 %. Une forte corrélation canonique existe entre les paramètres du GDV et les principaux facteurs neuroendocriniens d'adaptation ainsi que les paramètres de la leucocytogramme, de l'immunité et de la phagocytose.

Les auteurs estiment que les mesures GDV reflètent « l'état de production interne d'entropie négative. »

Cette production dépend de l'état fonctionnel de l'organisme et du flux d'énergie et d'information provenant de l'extérieur. Les expériences menées dans le laboratoire des auteurs ont montré que l'entropie de la mesure GDV est une caractéristique informative de l'état de l'organisme. Une entropie élevée signale le chaos, tandis qu'une faible entropie signale la mort. Comme pour de nombreux paramètres corporels, les valeurs d'entropie doivent rester dans une plage de normes. Dans tous les processus, qu'ils soient physiques, chimiques ou biologiques, l'entropie augmente. Les organismes vivants réduisent leur entropie en utilisant l'énergie provenant de l'environnement.

On dit que les organismes vivants produisent de l'entropie négative ou « neg-entropie. » Lorsqu'une thérapie est réalisée correctement, l'entropie EPI diminue.

La conclusion générale est que la technique GDV a le potentiel de fournir une analyse précoce et un dépistage, notamment pour les troubles du système endocrinien et immunitaire. Elle pourrait également être utilisée pour évaluer le bien-être des sujets sains et surveiller les effets d'interventions telles que le yoga, y compris le pranayama et la méditation, l'acupuncture, le qigong, la musicothérapie et le massage sur le système énergétique humain. Les études futures devraient se concentrer sur la validation de l'imagerie GDV en milieu clinique.

Références

1. Korotkov K. Review of EPI papers on medicine and psychophysiology published in 2008-2018. Int J Complement Alt Med. 2018;11(5):311‒315. DOI: 10.15406/ijcam.2018.11.00417


2. Augner, C., Hacker, G.W., Schwarzenbacher, S. et al. Gas Discharge Visualization (GDV): Eine auf physikalischen Methoden und Meridiananalysen basierende Technik zur Untersuchung von Stress-reaktionen und energetischen Schwachstellen. Dtsch Z Akupunkt 53, 14–20 (2010).


3. Suman Bista, Nishitha Jasti, et.al.. Applications of Gas Discharge Visualization Imaging in Health and Disease: A Systematic Review. Altern Ther Health Med. 2022 May 31;AT6764.


4. Kostyuk N., Cole P., Meghanathan N., Isokpehi R., Cohly H. GDV:  an Imaging and Modelling Tool for Medical Bometrics, International Journal of Biomedical Imaging. February 2011 Article ID 196460, 7 pages. doi:10.1155/2011/196460 http://www.hindawi.com/journals/ijbi/aip/196460/ .


5. Muehsam D, Chevalier G, Barsotti T, Gurfein BT. An Overview of Biofield Devices. Glob Adv Health Med. 2015; 4(Suppl): 42-51.


6. Bista S, Jasti N, Bhargav H, Sinha S, Gupta S, Ramarao P, Chaturvedi SK, Gangadhar BN. Applications of Gas Discharge Visualization Imaging in Health and Disease: A Systematic Review. Altern Ther Health Med. 2022; AT6764. PMID: 35648690.


7. Babelyuk VY., Popovych IL., Gozhenko AI., Dubkova GI., Kozyavkina OV.,Korolyshyn TA., Babelyuk NV., Kovbasnyuk MM., Fihura OA., Dobrovolskyi YG., Zukow W, Yanchij RI. Gas Discharge Visualization (Electrophotonic Imaging, Kirlianography). Theoretical and Applied Aspects. Odesa Feniks; 2023: 200. ISBN 978-1-4478-8957 DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7535880


8. Godzoeva D., Dikova T. Gas Discharge Visualization – Historical Developments, Research Dynamics And Innovative Applications. Scripta Scientifica Salutis Publicae, 4, 2018, 27-33.


## Bio-Well dans le domaine du Sport

Le suivi de l'état psychophysiologique des athlètes au cours du processus d'entraînement et pendant les compétitions est une tâche importante pour les sports de haut niveau. En même temps, les athlètes, en règle générale, n'ont ni le temps ni l'envie d'effectuer des tests longs et complexes. Par conséquent, l'utilisation de méthodes d'évaluation rapide de l'état psychophysiologique qu'un athlète ou un entraîneur peut effectuer de manière indépendante est un besoin moderne. La pratique du travail avec les équipes olympiques et paralympiques montre que ces tests doivent répondre à certains critères :

1. Non invasif.


2. Facilité d'utilisation.


3. Interprétation facile des résultats obtenus.


4. Capacité à travailler dans toutes les conditions, tant dans la salle d’entrainement qu'à l'extérieur, dans des conditions météorologiques variées.


5. Sauvegarde automatique des informations reçues.


6. Restriction de l'accès aux informations stockées.


Depuis de nombreuses années, la méthode GDV est utilisée dans le processus d'entraînement olympique et paralympique. Des recherches ont été menées sous les auspices du ministère des sports de la Fédération de Russie. Des dizaines d'articles, plusieurs monographies et des thèses de doctorat ont été publiés. La base officielle de l'application dans le sport a été présentée dans les "Recommandations méthodologiques pour l'utilisation de la méthode de visualisation des décharges gazeuses dans l'analyse non invasive de l'état fonctionnel, psychophysiologique et de santé des athlètes des équipes nationales de la Fédération de Russie", publiées par le Centre fédéral de recherche et de clinique pour la médecine du sport.

L'état psychophysiologique des athlètes est mesuré le matin et le soir dans le cadre d'un programme de test d'effort. Cela permet de suivre le rythme circadien et de prendre en compte l'adaptation de l'athlète aux changements des conditions environnementales et des charges d'entraînement. Les athlètes ont des paramètres psychophysiologiques différents, c'est pourquoi l'accent est mis sur la dynamique de leurs paramètres dans le temps. Le degré élevé de corrélation entre les valeurs des paramètres Bio-Well et le succès de l'activité compétitive au cours des performances a été démontré [1-7]. Dans le cadre du travail avec les équipes olympiques et paralympiques russes, la méthode a été très appréciée par les entraîneurs et les athlètes en raison de sa nature non invasive, simple et informative.

Fig.73. Classification informatique des athlètes en fonction de leurs paramètres GDV et de leur efficacité en compétition. Points rouges - athlètes de haut niveau ; croix vertes - athlètes de niveau moyen ; bleues - débutants [4].

Fig.74. Comparaison du potentiel énergétique GDV et de la performance en compétition pour 12 joueurs de hockey lors de la Coupe du monde de Turin [10].

Les documents présentés témoignent de la perspective d'une introduction plus large de la méthode GDV dans le sport russe. La transition vers la technologie Internet est une étape logique dans le développement de la société moderne, et la science et la pratique du sport travaillent avec succès dans cette direction.

Références

1. Korotkov, K.G.; Korotkova, A.K. GDV method for Bioelectrography in Sport / Theory and practice of physical culture. 2018. 11. 65-67.


2. Korotkov, K.G.; Korotkova, A.K.; Innovative technologies in sports: investigation of a psychophysiological condition of the sportsmen by a method of the gas-discharge visualization . M. Soviet Sport. 2008.


3. Korotkov K.G., Vorob'ev S.A., Korotkova A.K. Psychophysiological bases of the sports activity analysis by a method of the gas-discharge visualization (GDV) / M.: Sport, 2018.


4. Barsukova M.V., Gnetneva E.S., et.al.. Methodical recommendations on the use of gas- discharge imaging method in non-invasive diagnostics of functional state, psychophysiological status and health condition of the sportsmen of Russian Federation national teams. Methodical recommendations / Moscow: Federal Medical and Biological Agency, 2018.


5. Korotkov K.G., Korotkova A.K. Internet support system for the methods of the psychological state control in the system of sports training of the Paralympic athletes (in Russian) / Adaptive physical culture. 2017. 3 (71). 34-36.


6. Korotkov K.G., Semenov K.P., Grachev A.A. Bio-Well - hardware-software complex for determination of the human psychophysiological state by the gas-discharge visualization method, working on the basis of the cloud Internet technologies / Biotechosphere. 2015, 6 (42), 31-34.


7. Banayan A.A., Grachev A.A., Korotkov K.G., Korotkova A.K. Prediction of competitive readiness of Paralympic athletes on the basis of assessment of circadian rhythm at sporting events by the method of GDV / Adaptive physical culture. 2016 2 66) 2-5.


## Analysee de l'eau et des matériaux avec Bio-Well

La méthode GDV s'est révélée très informative pour l'étude de divers objets. Deux techniques principales sont utilisées : une électrode à eau spéciale pour le dispositif Bio-Well et le dispositif Bio-Well Element, qui permet d'analyser la luminescence de divers objets. Un grand nombre de publications sont disponibles sur le site www.iumab.club. Le haut degré d'information de la méthode a été démontré par l'étude de la luminescence de cultures microbiologiques [1], du sang de personnes saines et de patients cancéreux [2], de la réaction du sang aux allergènes [3], de remèdes homéopathiques de puissance 30C [4] et de très faibles concentrations de divers sels [5]. Les paramètres GDV des huiles essentielles naturelles et synthétiques de composition chimique identique ont montré des différences statistiques [6,7] entre les huiles naturelles et synthétiques, les huiles biologiques et conventionnelles. Une application intéressante est la détection de la réaction de l'eau à l'influence mentale humaine dirigée [8].

1. Gudakova G, Galinkin V, Korotkov K (1990). Study of the development of fungi CANDIDA by GDV technique. J Mycol Fitol .24:174-179.

2. Korotkov K, Gurvitz B, Krilov B (1998) New conceptual approach to the early diagnosis of cancer. Consciousness and Physical Reality.. 3:51-58.

3. Sviridov L, Stepanov A, et.al. (2003). Registration of the agglutination reaction by GDV technique. Modern Microbiology. Proceedings of the conference. Saint Petersburg, 32-33.

4. Bell I., Lewis DA., et.al. (2003). GDV Evaluation of Ultramolecular Doses of Homeopathic Medicines Under Blinded, Controlled Conditions. J Altern Complement Med 9:25-37.

5. Korotkov K, Korotkin D (2001). Concentration dependence of gas discharge around drops of inorganic electrolytes. J Appl Phys 89: 4732-4737.

6. Korotkov K, Krizhanovsky E, et.al. (2004). The Research of the Time Dynamics of the Gas Discharge Around Drops of Liquids. J Appl Phys. 95:

7. Korotkov K., Orlov D. Analysis of Stimulated Electrophotonic Glow of Liquids. www.waterjournal.org, 2009 3334-3338.

8. Korotkov K. Non-local Consciousness Influence to Physical Sensors: Experimental Data. Philosophy Study, 2011,1, 4, 295-304.

A titre d'exemple, nous présentons les résultats de l'une des études menées avec Bio-Well Element.

Objectif de l'étude

Déterminer les effets possibles des dispositifs NBU&COUFAL® sur l'eau et les denrées alimentaires. Les échantillons suivants ont été étudiés :

Pomme - Banane - Carotte - Céleri - Concombre - Fromage - Pommes de terre - Saucisse.

Dans la plupart des cas, des changements statistiquement significatifs des paramètres de l'échantillon ont été constatés après l'exposition aux instruments NBU&COUFAL®.

Produits alimentaires. Organisation de l'étude

Pour tous les types de produits, 10 échantillons identiques d'un diamètre de 10 mm et d'une épaisseur de 5 mm ont été découpés à l'aide d'un cutter (figures 1.1, 1.2). Pour le concombre et la saucisse, 10 rondelles de même épaisseur ont été découpées dans la partie centrale du produit. 5 échantillons ont été laissés sur la paillasse du laboratoire et 5 échantillons ont été placés sur le Food Energizer NBU&COUUFAL®.

Chaque échantillon a été mesuré selon le processus suivant :

Un film plastique de 40 mm de diamètre a été placé sur l'électrode.

L'échantillon est placé sur le film.

Une aiguille pointue mise à la terre a touché l'échantillon.

10 mesures à 1 seconde d'intervalle, et les données ont été enregistrées dans un fichier CSV.

Ce processus a été répété d'abord pour 5 échantillons provenant de la table de laboratoire, puis pour 5 échantillons provenant de l'énergizer alimentaire. Nous disposions donc de 50 mesures pour chaque type d'échantillon, ce qui nous a permis d'utiliser le test t de Student pour l'analyse statistique. Les échantillons ont été conservés dans l’ Energizer alimentaire de 10 (première mesure) à 15 minutes (dernière mesure). Le processus a été répété 3 fois à des jours différents. Les résultats étaient comparables. Deux paramètres ont été choisis pour la comparaison : La zone et l'intensité.

Fig.75. Échantillons de bananes et de concombres

Fig.76. Paramètres énergétiques de la pomme. L'axe des X présente 50 relevés de test.

Des résultats similaires ont été obtenus pour tous les échantillons, à l'exception de la banane pour laquelle le résultat n'était pas stable. Pour les échantillons d'eau, une différence statistiquement significative a également été constatée pour la méthode de la goutte en suspension. La figure montre la comparaison des bio grammes.

Fig.77. Comparaison des images lumineuses de l'eau non activée et de l'eau activée.

## Étude environnementale L'énergie des pyramides

Korotkov K.G. Pyramides : l'impact de la forme sur l'environnement. Acta Scientific Medical Sciences 2022, 6.5:81-85.

Pendant des siècles, les peuples de tous les continents ont construit des pyramides, dont beaucoup subsistent encore aujourd'hui. Pourquoi l'ont-ils fait, pourquoi ont-ils dû investir autant d'efforts et de ressources, et pourquoi cette forme particulière ? Des milliers de livres ont été écrits sur le sujet, diverses hypothèses ont été émises, et les pyramides attirent de très nombreux touristes. Notre tâche était de vérifier si les pyramides ont vraiment une énergie particulière et si cette énergie peut être détectée par le capteur Spoutnik ? Pendant plusieurs années, nous avons pu visiter des pyramides dans différentes parties du monde et effectuer des mesures. Comme nous l'avons vu auparavant, l'énergie mesurée dépend de nombreux facteurs, de sorte qu'il est absurde de comparer les résultats obtenus dans différentes zones climatiques à différents moments de l'année. On ne peut que prendre une mesure à l'écart du complexe pyramidal et comparer les données avec la mesure prise au pied ou au sommet de la pyramide. Il est important qu'il n'y ait personne à proximité du lieu de mesure, car leur présence peut influencer les résultats.

Teotihuacan

Le lieu où les dieux sont nés. C’est le plus grand centre religieux et économique de la Méso-Amérique depuis le IIe siècle après J.-C., avec une population de plus de 125 000 personnes. La prospérité de Teotihuacan a coïncidé avec l'apogée de la Rome antique, mais l'histoire de la ville mésoaméricaine est plus ancienne. Au milieu du VIe siècle, elle commença à décliner et fut abandonnée au bout d'un siècle. Lorsque les Aztèques sont arrivés, ils n'ont trouvé que des pyramides abandonnées. À l'époque moderne, le complexe pyramidal a été restauré et la visite du site laisse une impression durable. Des mesures ont été effectuées au sommet des pyramides principales en 2012 et en 2019, cette dernière fois nous avons été invités à visiter les tunnels qui se trouvent sous les pyramides. Dans tous les cas, l'énergie des pyramides était nettement plus élevée que celle de l'hôtel situé à proximité. Il était intéressant de visiterles tunnels, accompagnés par l'éminent archéologue mexicain Sergio Gomez, mais l'énergie y était beaucoup plus faible et nous nous y sommes sentis déprimés, nous voulions sortir à la lumière du jour le plus vite possible. Regardez les résultats : l'énergie dans toutes les pyramides était significativement plus élevée qu’à l'hôtel. En revanche, dans les tunnels, les relevés étaient faibles.

Fig.78. Paramètres énergétiques à Teotihuacan. 1- hôtel, 2 - pyramide du Soleil, 3 - pyramide de la Lune, 4 - pyramide de Quetzalcoatl, 5,6 - tunnels.

Fig.79. Dans les tunnels avec Sergio Gomez.

Mexique. Mayas et Toltèques

En 2021, nous avons voyagé en voiture de Mexico au Yucatán, en visitant un certain nombre de sites archéologiques en cours de route. Tous sont magnifiquement restaurés et bien entretenus. Le centre de la civilisation toltèque, Monte Alban, nous a beaucoup impressionnés, de même que tous les centres de la grande civilisation maya. Comme vous pouvez le voir sur les graphiques, les relevés près de toutes les pyramides étaient plus élevés que ceux de l'hôtel. Il est intéressant de noter que les valeurs énergétiques varient d'un endroit à l'autre du complexe, mais qu'elles sont presque partout supérieures à celles de l'hôtel. Les valeurs d'énergie à l'hôtel Oaxaca et à Monte Alban sont déterminées par l'altitude de ces lieux. Monte Alban se trouve à 1 940 m (5 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer et à 400 m (1 300 pieds) au-dessus de la vallée.

Fig.80. Paramètres énergétiques sur les sites archéologiques du Mexique. 1 - Hôtel Oaxaca, 2,3 - Monte Alban ; 4 - Hôtel Palenque, 5 - Temple des inscriptions de Palenque, 6 - Palais de Palenque, 7 - Temple du Condor de Palenque, 8 - Temple de la croix ; 9 - Hôtel Ushmal, 10 - Palais du gouverneur d'Ushmal, 11 - Structure de Chimez, 12 - Maison des tortues, 13 - Pyramide ; 14 - Hôtel Chichen Itza, 15 - Chichen Itza Temple de Kukulkan, 16 - Chichen Itza cour, 17 - Chichen Itza Tzompantil, 18 - Chichen Itza Temple table, 19 - Chichen Itza Temple de Kukulkan (mesure 2019), 20 - Synode de Chichen Itza.

Fig.81. La carte du voyage.

Fig.82. Pyramides mayas Uxmal.

Fig.82. Pyramides mayas Chichen Itza

Belize

Le Belize est un petit pays niché entre le Mexique et le Guatemala. Il possède des montagnes, des cascades, des grottes, la deuxième plus grande barrière de corail du monde et de nombreux centres mayas anciens magnifiquement restaurés. Contrairement au Mexique, il y a peu de touristes au Belize et vous pouvez escalader toutes les pyramides. La plus haute est la pyramide de Caana dans le complexe de Caracol - 43 m (141 ft). Comme vous pouvez le voir sur l'image, l'énergie dans tous les complexes était plus élevée qu'à l'hôtel. Il est intéressant de noter que le signal le plus élevé a été enregistré près de la tombe du souverain de Caracol, à 5 mètres sous le sommet. Le signal à la base de la pyramide de Caracol était plus faible qu'au sommet, mais toujours plus élevé qu'à l'hôtel. Plus tard, nous avons visité la grotte d'Actun Tunichil Muknal. En effet, entre 700 et 900 après J.-C., la grotte était un site spirituel important pour le peuple maya, et de nombreux objets, y compris les restes de sacrifices humains, peuvent y être vus. Le signal dans la grotte était très faible, à 1,6*10-2 J, et après quelques minutes, il est tombé à 1,12*10-2 J.

Fig.84. Paramètres énergétiques sur les sites archéologiques du Belize. 1 - hôtel, 2 - sommet de la pyramide de Cahal Pech, 3 - sommet de la pyramide de Xunintunich, 4 - sommet de la pyramide de Caracol, 5 - tombeau de Caracol, 6 - base de la pyramide de Caracol.

Fig.85. Pyramide de Cahal Pech

Pyramides de Bosnie

Au début des années 2000, l'archéologue bosniaque Sam Osmanagich a suggéré que les hautes collines triangulaires situées près de la ville de Visoko, en Bosnie-Herzégovine, étaient d'anciennes pyramides. L'idée était absolument fantastique : personne n'avait jamais découvert de pyramides en Europe. De nombreux menhirs et dolmens sont connus dans différents pays, de la Corse à l'Angleterre, mais des pyramides ? Sam entreprend des fouilles avec son propre argent et découvre d'énormes dalles d'origine humaine sur les pentes de la montagne. Il a baptisé cette montagne la Pyramide du Soleil. Au bout d'un certain temps, la montagne fut déclarée parc national et les fouilles cessèrent. Le Dr Osmanagich s'intéressa alors à une autre montagne où les fouilles avaient révélé la présence de dalles artificielles. Sam a pu acheter une partie de cette montagne, l'a baptisée "Pyramide de la Lune" et personne n'a pu l'empêcher de faire des fouilles. L'origine artificielle des dalles de différentes tailles ne faisait aucun doute. Cependant, on ne savait pas s'il s'agissait d'une construction entièrement artificielle ou du revêtement d'une montagne naturelle. Sam n'avait personne pour l'aider et ses ressources étaient très limitées.

Un jour, des enfants de la région l'ont conduit à une grotte près de la pyramide du Soleil. D'un œil expérimenté, il vit que l'entrée de la grotte était obstruée par de la terre. Il décida de creuser la grotte et, une fois de plus, son intuition s'avéra juste. Au fil des ans, avec l'aide de bénévoles, plusieurs kilomètres de tunnels artificiels ont été creusés sous les pyramides. Il est important de noter que les tunnels mexicains étaient également remplis de terre. Des analyses ont montré que dans les deux cas, cela s'est produit il y a environ 2 000 ans. Mais personne ne sait quand ces tunnels ont été construits. Contrairement à d'autres tunnels et grottes, dans les tunnels bosniaques, on se sent bien et on ne veut pas partir. De nombreux témoignages indiquent que la visite des tunnels bosniaques aide à se débarrasser des problèmes de santé https://piramidasunca.ba/eng/home-en.html.

Je me suis rendu plusieurs fois en Bosnie sur l'invitation du Dr Osmanagich et j'ai pris des mesures. L'énergie particulière des pyramides et des tunnels ne fait aucun doute. Les pyramides influencent l'espace environnant, et dans les tunnels, les relevés sont élevés.

Fig.86. Pyramides et tunnels bosniaques Énergie. 1 - Hôtel Visoko, 2 - sommet de la pyramide du Soleil, 3 - pied de la pyramide du Soleil, 4 - sommet de la pyramide de la Lune, 5 - pied de la pyramide de la Lune, 6 - tunnel K2, 7 - salle principale du tunnel.

Fig.87. Pyramide et tunnels de la Lune

Égypte

Les pyramides les plus célèbres et les plus visitées sont sans aucun doute celles du plateau de Gizeh, en Égypte. Pendant longtemps, la grande pyramide de Khéops a été la structure la plus haute du monde (138,75 mètres - 146 mètres à l'origine), et sa construction a nécessité plus d'un million de blocs, chacun pesant entre 2,5 et 15 tonnes. Des milliers de livres ont été écrits sur cette merveille d'ingénierie, et la structure interne de la pyramide n'est toujours pas entièrement comprise. Il ne fait aucun doute qu'il ne s'agissait pas d'un simple tombeau. La construction est trop complexe et il est peu probable que cette structure ait été construite à l'époque des premiers pharaons. Certainement pas avec des outils en bronze et une simple force brute. Nous n'aborderons pas ce sujet ; vous pouvez trouver une grande quantité d'informations sur Internet.

Je suis allé plusieurs fois en Égypte et j'ai longtemps voulu y prendre des mesures, mais les visites des pyramides ont été très courtes et il est interdit d'emporter des instruments dans la région. Le gouvernement égyptien n'autorise aucune mesure non autorisée, et il faut des années de lutte bureaucratique pour obtenir une autorisation. C'est pourquoi l'apparition du Bio-Well Mini, qui fonctionne avec un téléphone, a ouvert de nouvelles possibilités. Je pensais que si je retirais l'appareil et le capteur Spoutnik, personne ne le remarquerait. Mais ce n'était pas le cas. Les guides nous ont prévenus que nous serions sous surveillance constante, qu'il y aurait une personne spéciale près de nous dont le travail consisterait à s'assurer que rien ne se produise sans autorisation. Il est notamment interdit de méditer ou d'effectuer des cérémonies à proximité des pyramides. Je vais donc vous raconter ce que nous avons réussi à faire en Égypte.

Lors de notre première matinée au Caire, notre groupe a été autorisé, moyennant finances, à visiter le Sphinx à 6 heures du matin pendant une demi-heure, en l'absence d'autres touristes. Le Sphinx est grand et il est possible de trouver un coin pour se cacher des gardes. Nous avons fait de même lorsque nous avons visité d'autres temples égyptiens. Avec notre représentant américain et bon ami Nima Farshid, nous avons réussi à trouver des coins isolés et à prendre des mesures en mode "un doigt", en enregistrant 20 images d'affilée. Cela a suffi pour déterminer le niveau d'énergie moyen et l'étendue des variations. Bien entendu, j'ai calibré et enregistré le signal du Spoutnik tous les matins à l'hôtel.

Après le Caire, nous nous sommes envolés pour Louxor, où se trouvent les complexes grandioses de Karnak et de Louxor. Il était difficile d'y effectuer une mesure en raison de la foule de touristes qui créait périodiquement des embouteillages dans les passages étroits des galeries des temples. Nous n’avons réussi à prendre qu’une seule mesure lors de la visite du temple de Louxor le soir.

Fig.88. Avec Nima Farshid à Louxor.

Le matin, nous nous sommes rendus dans la ville de Dendera, non loin de Louxor, où se trouve un temple de la déesse Hathor, patronne de l'amour, de la fertilité, de la musique et de la danse. Le temple a été construit sous la dynastie des Ptolémées et achevé par Cléopâtre vers 54-20 avant J.-C. Il s'agit de l'un des plus beaux témoignages de l'histoire de l'humanité. C'est l'un des objets les mieux conservés de l'Égypte ancienne, avec de magnifiques reliefs décorant tous les murs à l'intérieur et à l'extérieur, les colonnes et le plafond. La quantité de détails et la beauté de toutes les images et des couleurs préservées après des milliers d'années sont stupéfiantes. L'une des caractéristiques uniques est le tableau du zodiaque au plafond, qui montre toutes les constellations connues des anciens Égyptiens et leurs noms, que nous utilisons encore aujourd'hui comme les signes du zodiaque.

La visite de la Vallée des Rois (où les pharaons et leurs assistants sont enterrés depuis des siècles) et du temple d'Hatchepsout est un incontournable de tout voyage en Égypte. Ces sites ont fait l'objet d'une large publicité dans la presse écrite et en ligne.

L'étape suivante a été le temple d'Edfou. Il est impressionnant avec son architecture brut à l'extérieur et ses finitions exquises à l'intérieur. Il est difficile d'imaginer que ce complexe, construit il y a plus de 2 000 ans, puisse être aussi bien préservé. Le temple est dédié à Horus, le dieu du ciel et du soleil, et les images d'un homme à tête de faucon sont donc au centre de la conception. La première pierre du temple a été posée au IIIe siècle av. Mais la construction a été retardée de près de 200 ans et son achèvement a coïncidé avec la disparition de l'Empire romain. En conséquence, le temple d'Edfou n'était plus utile à personne et a été littéralement recouvert de sable. Les murs antiques n'ont été découverts qu'en 1860 par Auguste Mariette, un spécialiste du Louvre. Le sable a parfaitement préservé l'édifice, même les plus petits dessins sont restés intacts.

Le temple de Kom-Ombo, construit sous le règne de Ptolémée VI, est unique en ce sens qu'il s'agit d'un temple double dédié à deux triades de divinités à la fois.

L'aile sud du temple est dédiée au dieu de l'abondance Sebek, qui était vénéré sous la forme d'un crocodile, à son épouse Hathor et à son fils Khonsou, et l'aile nord est dédiée au dieu du ciel Horus à tête de faucon, à son épouse Tasenetnophret et à son fils Panebtaui. Une grande partie du temple a été détruite par les crues du Nil et les tremblements de terre, et plus tard une carrière a été construite sur le site, mais d'étonnants bas-reliefs aux couleurs polychromes ont survécu. L'éclat de ces couleurs vieilles de deux mille ans est stupéfiant. Le lendemain, nous avons navigué jusqu'à Assouan et avons passé toute la journée à faire du tourisme. Partout où nous allions, dès que nous pouvions nous cacher des gardes omniprésents, Nima et moi prenions des mesures. Jetez un coup d'œil aux résultats.

Fig.89. 1 - Hôtel du Caire. 2- Sphinx du Caire. 3, 4- Sphinx du Caire. 5- Hôtel de Louxor. 6-9 - Temple d'Hathor. 10 - Temple de Louxor.

Ces résultats indiquent clairement que tous les sites anciens ont des niveaux d'énergie nettement plus élevés qu'un hôtel situé à proximité.

Fig.90. 1 - Bateau matin. 2 - Temple Horos Edfu. 3 - Temple de Kom Ombo. 4 - Bateau matin Assouan. 5 - Temple d'Isis. 6-8 - Île de l'éléphant.

Dans la région d'Assouan, tous les relevés étaient élevés. Toute la région est constituée de granit rose à forte teneur en silice. Ce granit était largement utilisé par les anciens Égyptiens pour leurs structures. La taille des blocs varie de 10 à 600 tonnes. Apparemment, ils pensaient que le granit rose d'Assouan avait des propriétés particulières par rapport au granit d'autres gisements.

D'Assouan, nous sommes retournés au Caire et, le lendemain, nous nous sommes rendus dans la région de Saqqara, à environ 25 km du Caire. Cette région n'est pas aussi populaire auprès des touristes et il n'y a pas la même foule qu'à Louxor ou aux pyramides de Gizeh, mais nous avons été très impressionnés.

Saquarah, également orthographié Sakkara, servait de nécropole à l'ancienne capitale égyptienne, Memphis. Il contient d'anciennes sépultures de la royauté égyptienne et de nombreuses pyramides, dont la célèbre pyramide de Djéser, le plus ancien édifice en pierre de l'histoire, construit sous la troisième dynastie. Au fil du temps, seize pharaons égyptiens ont construit des pyramides à Saqqara, et le site est resté important pendant plus de 3 000 ans, utilisé pour des enterrements non royaux et des cérémonies cultuelles.

Ce point de vue est officiellement accepté et confirmé par de nombreuses découvertes archéologiques. Mais certains points soulèvent de grandes questions. Permettez-moi de citer un extrait du livre de Mohamed Ibrahim Elbassiouni intitulé "L'Égypte avant l'histoire écrite. Le savoir perdu de l'Égypte ancienne". Il donne de nombreuses preuves qui contredisent la version officielle.

"Comprendre la construction de la pyramide à degrés de Djéser n'est pas simple. Le concept de superposition de six mastabas, qui diminuent progressivement vers le sommet pour créer une pyramide à degrés, devient quelque part acceptable, surtout si l'on tient compte du génie d'Imhotep, le chancelier de Djéser. Cependant, lorsque l'on s'intéresse à la conception des souterrains, de nombreuses questions se posent :

Un puits gigantesque : Pourquoi un puits colossal de 28 mètres de profondeur était-il nécessaire sous la pyramide ? Ce puits défie la stabilité de la pyramide et présente un risque d'effondrement.

Boîte en granit : L'emplacement d'une boîte en granit massif, précisément à l'intérieur du puits, fait froncer les sourcils. Composée de 32 gros morceaux de granit rose, la boîte possède une petite ouverture fermée par un bloc de granit arrondi ressemblant à un pilon. Curieusement, un autre puits similaire à celui-ci se trouve de l'autre côté de la cour dite ouverte, sur le côté sud de la pyramide.

Fig.91. Pyramide de Djoser

La visite du Sérapéum, un couloir souterrain de plus de 500 mètres de long, 3 mètres de large et 5 mètres de haut, contenant 24 boîtes de granit, des "sarcophages" à couvercle soulève encore plus de questions. Chaque boîte pèse environ 55-70 tonnes, et les couvercles 20-30 tonnes. Elles étaient toutes fermées, mais se sont avérées vides. Seule une boîte est couverte de hiéroglyphes, la surface des autres est lisse. Dans son livre, Mohamed Ibrahim donne de nombreux détails énigmatiques sur ces boîtes et sur le tunnel lui-même. Le Sérapéum, enfoui dans le sable depuis des milliers d'années, a été découvert par hasard en 1850 par l'archéologue français Auguste Mariette. En y regardant de plus près, il est apparu qu'il ne s'agissait pas d'un tombeau mais d'une sorte de dispositif technique. Une galerie similaire se trouve sous le plateau de Gizeh, à une profondeur de 28 mètres, où un puits vertical descend. On y trouve également des sarcophages vides en granit pesant jusqu'à 100 tonnes. Ce site est fermé au public.

Boîte en granit.

Fig. 92. Plan du sérapium. D'après le livre Mohamed Ibrahim "Egypte Avant l’historie écrite. Le savoir perdu de l'Égypte ancienne"

Fig.93. Serapeum

Il est intéressant de noter que nous n’avons pas pu prendre de mesures dans le Serapium : le signal Bluetooth était bloqué. Cela s’est produit non seulement avec Bio-Well mais aussi avec la caméra vidéo, avec lequel le son était enregistré. Après la pyramide de Djoser, nous avons visité la pyramide rouge et la pyramide coudée, situées à environ 13 km . Ces pyramides ne sont pas très populaires vous pouvez donc y accéder et prendre des mesures librement.

Fig.94. Pyramide coudée

L'ascension à l'intérieur de la pyramide rouge a été très intéressante. Un passage de 0,91 m de haut et de 1,2 m de large descend à 27° sur 61 m jusqu'à un court passage horizontal menant à une chambre dont le toit en encorbellement mesure 12 m de haut et s'élève sur onze marches. À l'extrémité sud de la chambre, mais décalé vers l'ouest, un autre court passage horizontal mène à la deuxième chambre. Cette dernière est semblable à la première et se trouve directement sous le sommet de la pyramide. En haut du mur sud de la chambre se trouve une entrée, à laquelle on accède aujourd'hui par un grand escalier en bois construit pour la commodité des touristes. Cet escalier donne sur un court passage horizontal qui mène à la troisième et dernière chambre, dont le toit en encorbellement s'élève à 15 mètres de haut. Les deux premières chambres ont leur axe long aligné nord-sud, mais l'axe long de cette chambre est aligné est-ouest. Contrairement aux deux premières chambres, dont le sol est lisse et fin, au même niveau que les passages, le sol de la troisième chambre est très rugueux et s'enfonce sous le niveau du passage d'accès.

Fig.95. Intérieur de la pyramide rouge.

Ces pyramides et le Sérapéum nous ont tellement impressionnés que Nima et moi avons décidé d'y retourner le lendemain pour prendre d'autres mesures. Les résultats des deux jours correspondaient.

Sakkara 28 mars 2024

Fig.96. 1 - arrêt de bus. 2 - dans le tunnel. 3, 4 - dans le puits de 28 m près du cube de pierre... 5,6 - Pyramide rouge. 7 - à 200 m de la pyramide coudée. 8 - près de la pyramide courbée.

Sakkara 29 mars 2024

Fig.97. 1 - Arrêt de bus près de la pyramide de Djoser. 2-5 - Pyramide de Djoser. 6,7 - Arrêt de bus près de la Pyramide Rouge. 8 - Pyramide Rouge Ouest 100m. 9 - près de la pyramide rouge côté ouest. 10 - Pyramide rouge ouest, coin sud. 11, 12 - Pyramide Rouge côté sud. 13 - Pyramide rouge côté est. 14 - Pyramide rouge côté nord. 15 - Pyramide rouge intérieure.

Fig. 98. Carte avec mesures autour de la pyramide de Rouge.

La veille, nous avons eu la chance de monter à l'intérieur de la Grande Pyramide sans personne d'autre. Malheureusement, il était interdit de prendre des mesures et des photos à l'intérieur.

Énigmes de la civilisation égyptienne

Toutes les données que nous avons reçues au cours de nos voyages en Égypte ne laissent aucun doute sur le fait que les structures anciennes ont une influence spéciale sur l'énergie de l'espace environnant. Dans certains endroits, comme Assouan, cela peut être lié à l'énergie du lieu lui-même, mais la différence entre les données obtenues à distance et celles obtenues près des temples et des pyramides confirme l'idée que cela est dû à l'influence de la structure ancienne elle-même. D'autant plus que des résultats similaires ont été obtenus à différentes extrémités du monde, près de pyramides et de temples construits par différentes civilisations à différentes périodes historiques.

Grâce aux explications de Mohamed Ibrahim, nous avons regardé les structures de l'Égypte ancienne d'un œil différent. Il est devenu évident que les grandes pyramides n'ont pas pu être construites au cours des premières dynasties des pharaons égyptiens avec des outils en bronze et la force musculaire. Dans l'Europe médiévale, les grandes cathédrales ont été construites sur plusieurs générations. À Saint-Pétersbourg, en 1830, l'architecte Montferrand a érigé la colonne Alexandre en granit de 600 tonnes, dont la construction a duré trois ans. Les pyramides contiennent plusieurs millions de blocs de pierre pesant de 2 à 70 tonnes. Un simple calcul montre que leur taille et leur transport par des milliers de personnes auraient pris plusieurs milliers d'années. De nombreux blocs présentent des traces de travail mécanique et d'étranges encoches. Après l'Ancien Empire, la construction des pyramides s'est complètement arrêtée, la technologie a été perdue. Aucun des dessins égyptiens conservés ne montre le processus de construction des pyramides, bien que les Égyptiens aient dessiné de nombreuses scènes de la vie quotidienne.

Tout cela permet de conclure que les technologies de civilisations préhistoriques ont été utilisées, en particulier l'antigravité. Cette possibilité a été démontrée par Edward Lidskalnien (1867-1951), qui a construit à lui seul le Château de Corail, à partir de blocs de calcaire pesant de 2 à 15 tonnes chacun. Les monolithes s'emboîtent avec une telle précision qu'il est impossible de glisser une feuille de papier entre eux. Le poids total de la structure est de plus de 100 tonnes. Edward l'a fait dans le plus grand secret, personne ne l'a vu travailler sur son projet. Le château est situé dans le sud de la Floride et est ouvert au public (https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Castle).

De toute évidence, l'ancien royaume égyptien disposait d'une technologie dont nous n'avons aucune idée. Ni pourquoi tout cela a été construit. C'est l'un des grands mystères de la civilisation humaine et il n'est pas certain qu'il soit un jour résolu

Pyramides de Sibérie

En 2012, un complexe de pyramides en béton a été construit à Tomsk https://newpyramids.store/ dans le cadre du projet de Valery Uvarov. Le complexe se compose d'une pyramide centrale de 18 m (60 pieds) de haut et de 8 pyramides plus petites de 7 m (23 pieds) et 3,5 m (11 pieds) situées autour de la pyramide centrale. Lors de la conception des pyramides, les principes du nombre d'or ont été pris en compte, et de nombreux cristaux de quartz ont été utilisés dans la conception, le plus grand cristal étant placé au sommet de la pyramide. La pyramide centrale comporte 4 niveaux à l'intérieur, conçus pour les exercices et les méditations. En 2020, nous avons visité le complexe et y avons pris des mesures.

Fig.99. Pyramide sibérienne Énergie. 1 - hôtel, 2 - à la base de la pyramide, 3 - niveau 4 à l'intérieur de la pyramide, 4 - niveaux 1 et 3 à l'intérieur de la pyramide.

Fig.100. Pyramide sibérienne.

## Partie 4. INTERPRÉTATION DES DONNÉES DE BIO-WELL

Cette section présente une sélection de cas pour vous aider à comprendre les principes de l'analyse des données Bio-Well. Tous ces cas sont présents sur le compte ouvert medic/medic. Vous pouvez donc voir à quoi cela ressemble dans les programmes réels. Beaucoup de ces cas relèvent des quatre piliers de notre santé. Nous remercions nos collègues et amis qui nous ont soumis leurs analyses et nous ont permis de les utiliser pour ce livre. Examinons l'application des principes exposés à l'aide d'exemples. Tous les exemples proviennent du compte gratuit medic/medic, nous ne fournissons donc pas d'images. Nous attendons de vous que vous regardiez tous les exemples de ce compte.

## Personnes présentant différents états psychophysiologiques.

00Healthy

Exemple de champ de type 1 - pas de discontinuités ou de valeurs aberrantes ; les paramètres sont optimaux. Réserve d'énergie de 92 à 100 %. Lorsque l'on superpose les diagrammes, ils ne se croisent pas, ce qui indique une fréquence de luminescence élevée. Les diagrammes sont dans la zone optimale, mais il faut faire attention aux secteurs dans la zone jaune, en particulier la zone thyroïdienne. Nous voyons des défauts non agressifs sur les pouces une zone d'attention accrue. Le tableau de l'énergie des organes peut être interprété comme les quatre piliers de la santé. À des niveaux de stress raisonnable, nous constatons la prédominance du système nerveux autonome sympathique. Les chakras sont quelque peu équilibrés avec une tendance à l'introversion.

00Healthy1

Champ de type 1 ; paramètres dans la zone optimale, tout comme les graphiques ; Dans Énergie des organes, presque tous sont dans la zone verte. Réserve d'énergie de 52 à 75 %. Mais les chakras varient considérablement d'un jour à l'autre, de parfaitement centrés à gravement déséquilibrés. Il s'agit d'une femme plutôt en bonne santé, mais ses émotions influencent fortement son état, comme le reflète l'équilibre.

00Healthy Problems

Champs de différentes personnes de type 2. Le champ présente de nombreuses valeurs aberrantes, reflétées dans les graphiques. Chaque pic dans la zone jaune indique un organe à problème. Lorsque l'on superpose les diagrammes, il y a de nombreux secteurs colorés, ce qui indique une faible fréquence de luminescence. La réserve d'énergie pour tous est assez élevée. Les chakras sont fortement déséquilibrés, ce qui indique des problèmes émotionnels. Il s'agit de personnes ayant des problèmes de santé chroniques qui peuvent être contrôlés par des interventions appropriées. Aucun défaut agressif n'est observé, ce qui indique l'absence de situations aiguës.

05 Israël 3

L'ensemble du groupe 05 Israël est composé de personnes souffrant de divers problèmes graves qui ont été rééduquées au Centre de médecine intégrative. L'image 04-30 représente l'état initial, l'image 05-04 représente l'état après une semaine de rééducation et l'image 06-05 représente l'état un mois plus tard. Cette femme souffre de fibromyalgie. Elle présentait initialement une faible énergie, des niveaux de stress élevés, un SNA à dominante sympathique et des graphiques dans la zone rouge avec de fortes valeurs aberrantes. Énergie des organes : la plupart dans la zone rouge. L'énergie a augmenté après la rééducation, mais les niveaux de stress ont également augmenté. Le SNA est équilibré, mais de nombreux organes sont déséquilibrés. Après un mois, l'état s'est amélioré, les paramètres étaient dans la zone optimale, il n'y avait pas d'émissions sur les graphiques, et cela se reflétait dans l'énergie des organes. La réserve d'énergie est faible. Les chakras sont déséquilibrés, et sur Équilibre, de nombreux organes sont déséquilibrés.

Cela montre la forte influence de l'état psycho-émotionnel sur l'état physique. Il existe des exemples connus de personnes qui font face à la fibromyalgie par des exercices mentaux.

05 Israël 4

La description ci-dessus peut être répétée pour cette femme atteinte de fibromyalgie, une réponse similaire à la rééducation après un mois.

05 Israël 5

Oncologie non curable. La femme ne veut pas subir de chimiothérapie. Notez les Doigts : défauts reproductibles sur de nombreux secteurs, indiquant une situation assez grave (même si nous ne savions pas qu'elle était atteinte d'un cancer). Cela se reflète dans l'énergie des organes, en particulier dans les

organes pelviens. Un mois après la rééducation, son état émotionnel s'est amélioré – Équilibre des Chakras et Équilibre

(un chapitre sur l'approche des cas de cancer suit)

05 Israël 6.

Cancer du sein guéri, rémission complète depuis un an. La femme mène une vie saine ; tous les paramètres sont optimaux, mais la réserve d'énergie est faible. Nous prêtons attention à la zone thyroïdienne, il est recommandé de vérifier les hormones et de procéder à une échographie pour rechercher les oligo-éléments dans les cheveux - équilibre optimal du SNA. Les chakras sont déséquilibrés mais se trouvent dans la zone centrale. 05-04, la femme a ses règles, ce qui se reflète dans les Biogrammes des doigts et de l'équilibre. En même temps, les chakras sont équilibrés, sauf le chakra 1, qui est associé à l'anxiété concernant sa vie future. Au bout d'un mois, l'état s'est stabilisé, mais la réserve d'énergie est faible ; une attention particulière est portée au système endocrinien, un suivi régulier par un endocrinologue est nécessaire.

Ayahuasca

Il s'agit d'un sujet très populaire, de nombreux participants parlent de la transition vers l’état modifié de conscience et des effets positifs de cette procédure sur l'état d'esprit. Dans cet exemple, nous voyons la transformation des Biogrammes des doigts du type 1 à l'état initial au type 3 pendant la cérémonie, avec un déséquilibre significatif des chakras. De nombreuses mesures ont montré que la réaction à cette cérémonie est très diverse, en fonction du psychotype de la personne et des conditions de la cérémonie. Elle va du rejet complet à l’état modifié de conscience.

Bladder Stone ( calcul rénal)

Une tache agressive sur l'annulaire est un exemple de calcul vésical. La réserve d'énergie est faible, il y a un fort déséquilibre du SNA et de nombreux organes et les systèmes ont besoin d'attention.

Child 7 yo ( enfant de 7 ans)

Deux exemples de photographies d'enfants. L'exemple d'un enfant de sept ans montre que l'organisme est en plein développement, passage de l'enfance à l'âge scolaire. Cette transition s'accompagne d'une réorganisation de la structure du cerveau, du système endocrinien et de l'ensemble des tissus de l'organisme.

On observe des motifs de doigts hétérogènes, une réserve très faible et des diagrammes dans la zone orange. Les enfants sont prédisposés à diverses maladies dans cet état, comme les parents le savent bien. Déséquilibre complet du SNA et des chakras, ce qui indique une forte composante émotionnelle, les enfants sont très sensibles et sujets au stress à cause de petits événements que l’on peut considérer mineurs.

Child 11 yo ( Enfant de 11 ans)

Le corps devient plus robuste, les doigts et les chakras ont une apparence de type 1. Il y a une forte influence des émotions, dominance sympathique sur l'équilibre et le déséquilibre des chakras.

Chronic fatigue 1 (Fatigue chronique)

Exemple de trois hommes en état de fatigue chronique. Le corps physique est en bonne condition, avec des paramètres optimaux et des réserves élevées. Ils se plaignent d'une fatigue constante, de somnolence et d'un manque d'énergie. L'interrogatoire révèle que la personne a subi un stress important pour faire face à la situation. Néanmoins, après un certain temps, des douleurs d'origine inconnue sont apparues et la fatigue a commencé à se manifester, entravant la vie quotidienne. Les examens médicaux standard n'ont révélé aucune déficience. Le programme Équilibre montre que tous ont une forte dominance sympathique.

Le corps est entré dans un état de stress et n'a pas pu en sortir. La thérapie anti-stress, l'utilisation de BioCor et la méditation ont permis de résoudre la situation en l'espace d'un mois.

Dépression

Deux exemples très similaires de dépression. Dominance sympathique dans le programme Équilibre. Un grand nombre de problèmes fonctionnels, graphiques dans la zone rouge. Le type 2 présente des problèmes prononcés sur les quatre piliers de la santé. Le problème principal est l'état de la psyché. La personne est complètement fixée sur ses expériences, les chakras sont décalés vers la droite. L'amélioration n'est possible que si la personne prend soin de son état et de son psychisme.

Comme on peut le constater, chez deux personnes différentes, tous les indicateurs coïncident pratiquement. Ces conditions sont assez typiques ; elles sont causées par une anxiété constante et l'incapacité à se débarrasser des pensées intrusives. Il peut y avoir une prédisposition génétique. Ces personnes ont besoin d'une aide professionnelle, faute de quoi elles risquent de transformer cela en dépression clinique.

Diabetes type 1

Diabète de type 1. Les graphiques sont dans la zone orange, la réserve d'énergie est faible et tous les systèmes sont en déficit d'énergie organique. Les systèmes des quatre piliers de la santé sont un exemple typique de problèmes fonctionnels. Le diabète en est le stade extrême. Les chakras sont déplacés vers la gauche : difficultés de communication, la personne ne trouve pas sa place dans le monde. Un travail complexe est nécessaire pour changer les attitudes de style de vie envers soi-même et les autres.

Drossinakis mother

Femme de 102 ans. L'énergie est déficiente, les diagrammes sont dans la zone rouge, et de nombreux problèmes fonctionnels existent, mais l'esprit est calme. Les chakras sont bien équilibrés. La personne vit en harmonie avec elle-même et avec le monde. Malheureusement, en 2013, nous n'avions pas de programme Équilibre et Énergie des organes.

Ecuador Vilcobamba Valley.

La vallée de Vilcobamba, en Équateur, est connue pour ses nombreuses personnes âgées. Lors de notre voyage en Équateur, nous avons pris des mesures de personnes âgées. Un homme de 91 ans en est un exemple. Biogrammes des doigts sans écarts significatifs (le rognage sur les pouces est un défaut dans la prise de photos ; les doigts de l'homme ne se pliaient pas à cause de l'arthrite, et il fallait travailler à trois : l'un tenait le doigt, l'autre l'appareil, et le troisième couvrait l'écran de la lumière). Les graphiques sont dans la zone orange, la réserve d'énergie est faible, mais l'état général n'est pas mauvais. Les chakras sont égalisés, à l'exception du chakra 5 : la personne a des difficultés à communiquer avec le monde, bien que sa famille dise qu'elle réagit de manière tout à fait adéquate à tout.

Е01

Homme. 79 ans. Adénome de la prostate. Infections virales respiratoires aiguës. Mène une vie active. Fait du sport, pratique la danse de salon. Va au sauna avec des amis une fois par semaine.

Au moment de la prise, il avait un peu froid. Il s'inquiétait pour ses proches, qui étaient loin de lui.

Le programme Équilibre montre que l'homme présente un déséquilibre des organes et des secteurs liés à la prostate et au système respiratoire. L'inflammation est également visible dans le diagramme des zones.

Le programme Énergie des organes vous permet d'examiner de plus près l'état de ces organes :

Dans le système urogénital, les problèmes liés à la prostate sont visibles.

Les secteurs de la prostate présentent un rayonnement cellulaire hétérogène, indiquant une forme lente et chronique de la maladie. Cependant, un petit début de ramification sur les bords (secteur cinq de l'index gauche) suggère que le processus n'a pas été entièrement supprimé. De tels signes d'adénome ne doivent pas être négligés ; il est nécessaire de consulter un médecin. Le secteur urogénital présente de petits points sur les bords du rayonnement. Cela indique qu'il peut y avoir une infection cachée dans le système urogénital, ce qui est assez fréquent avec les problèmes de prostate. Les vides à la base du rayonnement (secteur 5 de l'annulaire droit) indiquent que le problème du système urogénital est assez ancien (au moins plusieurs années). Toutefois, il est essentiel qu'il n'y ait pas beaucoup de ramifications ou de grosses gouttes dans le secteur de la prostate, ce qui signifie qu'il n'y a pas de complications graves ni de détérioration rapide de la situation.

Dans la section Système respiratoire du secteur Larynx, Pharynx et Trachée, vous pouvez voir que le rayonnement est irrégulier, qu'elle a une structure cellulaire avec de nombreux points sur les bords du rayonnement. Cela indique que l'organisme est affaibli, que la gorge n'est pas encore guérie et que l'infection est active. Dans le secteur du système respiratoire, responsable des voies respiratoires inférieures, vous pouvez voir un rayonnement excessif et les mêmes points sur les bords du rayonnement. Ces signes indiquent que les voies respiratoires inférieures ont également été touchées par le rhume, mais pas autant que les voies respiratoires supérieures. Tout ceci suggère que le traitement doit être poursuivi même lorsque les symptômes d'un rhume ont disparu.

Е02

Femme. 42 ans. En bonne santé. Son travail préféré est celui d'enseignante dans un centre de développement professionnel.

C'est l'exemple d'une personne qui a trouvé sa voie. Si vous regardez le programme des chakras, vous pouvez voir que la femme est en harmonie. Seuls Vishudha et Ajna sont légèrement orientés vers l'activité sociale. Vishudha est responsable de l'activité verbale (communication) et Ajna de l'intuition.

Des déplacements aussi insignifiants d'un ou deux chakras en direction de l'activité sociale parlent souvent de la passion d'une personne pour son travail, voire d'une déformation professionnelle.

Cette femme aime partager ses connaissances avec les gens, inventer des façons intéressantes de présenter le matériel. Elle est très passionnée par ce qu'elle fait.

Malheureusement, comme c'est souvent le cas, lorsque nous sommes passionnés par quelque chose, nous ne remarquons pas que nous commençons à surcharger notre corps. Le programme Équilibre montre clairement que le corps commence à avoir des problèmes, et certains d'entre eux, les problèmes de vision et de colonne vertébrale (points 27, 28 et 10), sont probablement liés à un travail intensif devant l'ordinateur. Quant au déséquilibre des voies respiratoires supérieures (point 17), il s'agit d'un des problèmes les plus fréquents chez les personnes dont le travail implique beaucoup de socialisation.

E03

Femme. 70 ans. Cancer du col de l'utérus guéri. Cancer du sein guéri. Trois ans de chimiothérapie avec de courtes pauses. La femme est épuisée, elle est constamment stressée. Le programme d'analyse montre qu'elle a très peu d'énergie. C'est également ce qui ressort du tableau de l'énergie : réserve d'énergie de 8 %. Elle s'est presque résignée à sa maladie grave. Elle se tourne vers ses proches pour obtenir du soutien. Cela se traduit dans le programme Chakra par le déplacement d'Anahata vers l'environnement. Dans le programme Équilibre, on constate que les systèmes immunitaire, nerveux, endocrinien et excréteur sont également en déséquilibre. Si nous considérons les Biogrammes dans le programme Énergie des Organes, nous pouvons voir que presque toutes les fonctions de l'organisme sont supprimées et sont en hypofonctionnement. Ce sont les conséquences d'une longue maladie grave et d'un traitement non moins grave.

E04

Un garçon. 8 ans. Trouble du spectre autistique.

Il était calme en apparence et s'intéressait activement à Bio-Well. Il voulait être testé. Il n'y a eu aucun problème pour placer les doigts sur l'électrode et reprendre les prises lorsque c'était nécessaire. Cela s'explique par une grande confiance dans l'opérateur et par la présence de la mère de l'enfant à proximité.Le programme d'analyse montre que le niveau de stress de l'enfant est accru et qu'il existe un très grand déséquilibre dans l'activité du système parasympathique. Ce déséquilibre peut être lié à la période de restructuration hormonale de l'organisme.En même temps, le programme Chakra montre que l'enfant est dans un état instable, non focalisé. Il ne peut pas se concentrer sur une seule tâche. Il a un grand besoin d'une communication confortable, mais seulement avec des personnes proches. En même temps, il a un grand besoin de maîtriser et de "conquérir" le monde extérieur, ce qui constitue un progrès significatif pour les enfants ayant reçu un tel diagnostic. Cela se traduit par une évolution des trois chakras inférieurs vers la société. Le changement le plus important se situe au niveau du chakra Manipura, ce qui indique que le garçon a besoin d'une bonne dose de volonté pour mener à bien de telles actions. Néanmoins, le déplacement des deux chakras inférieurs indique qu'il veut se montrer et faire ses preuves dans ce monde.

E 05

Femme. 29 ans. Stress chronique. Cystite chronique. Pyélonéphrite chronique. Gastrite chronique. Syndrome du côlonirritable (SCI).

Elle a changé quatre fois d'emploi au cours de l'année écoulée. Niveau d'anxiété très élevé. Elle est très exigeante envers elle-même.Voici trois prises survenues au cours des six derniers mois. L'analyse du programme montre que l'épuisement psycho-émotionnel a atteint son paroxysme à la fin de l'année. Cela s'est traduit par une exacerbation prolongée de la cystite et, sur fond d'antibiotiques, par une exacerbation de la gastrite et du syndrome de l'intestin irritable. Au moment de la dernière prise, la femme était au bord de la rupture émotionnelle en raison d'une maladie persistante, d'un bouleversement de ses projets et d'une surcharge émotionnelle dans le cadre d'un nouvel emploi prometteur.

Le programme des chakras montre que lors de la première séance, la chose la plus importante pour elle était le soutien de ses proches (Anahata Chakra se déplace vers l'environnement proche). Lors de la deuxième, elle travaillait déjà sur son

dernier travail . Ici, nous pouvons voir qu'en plus du soutien de ses proches, elle avait un autre besoin essentiel : se montrer en tant que professionnelle (le chakra Muladhara se déplace vers la gauche). La troisième image montre que la femme traverse une crise apparente, elle ne veut pas perdre son emploi et est prête à remplir ses fonctions à la fois intellectuellement (Sahasrara se déplace vers la gauche) et énergétiquement (Svadhisthana se déplace vers la gauche), mais son état ne lui permet pas d'être compétitive, de faire preuve de leadership et

de démontrer ses qualités professionnelles au travail. Elle a un besoin urgent de repos et d'un environnement sûr et accueillant, ou peut-être simplement de solitude (Muladhara se déplace vers un environnement proche, en dehors du couloir de la norme). En même temps, le niveau d'énergie de tous les chakras est suffisamment élevé, ce qui signifie qu'elle a la force d'accomplir ses tâches ; elle doit juste cesser de paniquer et laisser son corps se rétablir.

Dans le programme Énergie des organes, lors les trois prises effectuées dans le secteur du système urogénital, on peut voir un rayonnement pathologique excessive et des points sur les bords du rayonnement. Cela indique qu'il y a eu une inflammation et une infection de la vessie.

Une pyélonéphrite chronique avait été diagnostiquée chez cette femme dans sa jeunesse. Et, bien qu'au moment des trois prises, la pyélonéphrite n'était pas en phase d'exacerbation, on peut constater qu'il y avait également des processus inflammatoires dans les reins.

En raison du stress constant et des antibiotiques fréquents, le système digestif de la femme est dans un état d'irritation et d'hypofonctionnement. Seuls le rectum (conséquence des diarrhées fréquentes) et le foie (résultat de l'excrétion des antibiotiques et autres médicaments de l'organisme) sont en hyperfonctionnement. Il convient de noter que la médecine officielle a reconnu que les problèmes de cette femme sont psycho-somatique et qu'elle bénéficie d'un traitement approprié.

E 06

Femme. 50 ans. Organisatrice de conférence.

Le programme Chakra montre clairement comment la femme est mobilisée et concentrée sur son travail. Ceci est particulièrement évident lorsque le travail est lié à des activités publiques, socialement significatives. Tous les chakras, sauf un, sont déplacés vers le social. Seul Anahata chakra, responsable de l'amour et de la chaleur mentale, est déplacé de l'autre côté car la femme se concentre sur sa famille. En même temps, Anahata a suffisamment d'énergie, c'est-à-dire les besoins associés à l'attachement aux êtres chers sans négativité. Il ne s'agit pas d'une anxiété à l'égard des êtres chers, mais simplement d'un désir d'être à proximité. Au moment de la prise de vue, il y avait un événement essentiel pour elle au travail, et elle s'est donc concentrée sur cet événement. Le niveau de stress élevé dans le programme Analyse montre que la femme est anxieuse. En effet, c'est la première fois de sa vie qu'elle est entièrement responsable d'un événement d'une telle ampleur et elle est très inquiète quant au bon déroulement de la conférence.

E 07

Femme. 29 ans. Des années de stress chronique. Dépression.

Son mari est décédé il y a trois ans. Elle a déménagé dans une autre ville, a changé de travail et élève seule ses deux enfants. Elle pense qu'elle s'en sort. Elle sait que sa vie s'améliore ; elle doit juste être patiente un peu plus longtemps. Cependant, les mesures montrent qu'elle est à bout de nerfs. Le niveau de stress est très élevé, l'énergie est déficiente, la réserve d'énergie est à 0 %. Presque tous les organes et systèmes sont en état d'hypofonctionnement. L'état de stress chronique l'empêche d'évaluer correctement la situation. Cela se voit dans le programme des chakras. Tous les chakras se trouvent dans la zone verte, près du centre. Cela suggère qu'elle n'a pas de besoins prononcés ou d'objectifs significatifs. C'est comme si elle ne voulait rien. Mais l'énergie moyenne des chakras - 2,6 J (x10-2) montre qu'elle n'a tout simplement pas les forces mentales et spirituelles nécessaires pour satisfaire ses désirs.

Healer E 08 ( Guérisseur )

Homme. 39 ans. Ostéopathe. Guérisseur. Prise de vue en train de travailler avec un client. Ce médium a son propre style de travail, dans le cadre duquel il travaille simultanément en tant qu'ostéopathe et guérisseur. Les mesures ont eu lieu en plein travail. Il a entamé des processus de guérison sur le corps du client pendant que les Biogrammes étaient pris. Dans ce cas, il est intéressant de constater que son niveau de stress est relativement élevé. Il a fait remarquer qu'il devait accroître sa sensibilité pour se concentrer sur le client et lui transférer de l'énergie à tout moment. Il est également intéressant de constater que presque tous les chakras ont évolué dans le sens de la société. Le fort déplacement du chakra Vishudha vers l'environnement s'explique par le fait que sa femme l'assistait pour la première fois et qu'il était souvent distrait par ses explications sur ce qu'il devait faire. Il est également intéressant de noter que les Biogrammes des doigts présentent des schémas indiquant que le guérisseur se trouvait dans un état de conscience altérée. Cela est visible sur les doigts suivants : majeur droit - secteurs 1,7 ; annulaire droit - secteurs 1,9 ; auriculaire droit - secteur 6 ; majeur gauche - secteur 1.

EMF sensitivity (sensibilité éléctromagnétique)Un cas de sensibilité électromagnétique élevée, en présence de CEM, une femme souffre de maux de tête et d'une mauvaise santé. Il s'agit d'un syndrome assez courant de nos jours, qui ne peut pratiquement pas faire l'objet d'un traitement classique. Seule une isolation complète des CEM dans des pièces blindées permet d'y remédier. Bien que plusieurs doigts présentent une forte luminescence interne, nous voyons une image presque parfaite du champ, du doigt et des diagrammes. La valeur très faible du facteur de stress est alarmante, similaire à la mesure d'un cylindre métallique. Le déséquilibre des chakras indique qu'il s'agit bien d'un être humain. Naturellement, aucune analyse de la condition n'est possible à partir de ces images.

Healer Chumak ( Guérisseur Chumak)

Captures d’Images du célèbre guérisseur russe Alan Chumak. Dans l'état initial, tous les paramètres sont dans la zone optimale. Cependant, l'ANS est fortement déséquilibré (programme Équilibre) et les chakras sont fortement décalés vers la droite : la personne est complètement immergée en elle-même. L’image suivante a été prise une heure plus tard, après que Chumak a terminé son travail avec le client. Les chakras sont en parfait équilibre (alignement 98%), et il n'y a que 4 barres dans le programme Équilibre.

Healer Chumak ( Guérisseur Chumak)

Séance des chakras de Chumak. À la suite de cette séance, l'énergie a considérablement augmenté, les graphiques sont passées de l'orange au vert, le SNA s'est considérablement amélioré et les chakras se sont équilibrés (à l'exception du premier chakra, qui est resté au même endroit ; ce chakra est lié à l'anxiété d'une personne quant à sa place dans la vie pratique). Alan Chumak était un guérisseur puissant, capable de guérir avec succès les maladies les plus graves. Nous étions amis et avons mené à plusieurs reprises des expériences sur l'influence à distance sur l'eau et les capteurs. Alan Vladimirovich a écrit plusieurs livres et est décédé en 2017 à l'âge de 82 ans.

Healer Drossinakis ( Guérisseur )

Christos Drossinakis est largement connu en Allemagne comme un guérisseur efficace. Sa société est composée de milliers de personnes qu'il a aidées à retrouver la santé. Nous nous rencontrons chaque année lors de ses séminaires, comme indiqué dans mon livre "The Wizard of the Quantum Age" (2024). Il n'y a pas de changement extérieur dans son état lorsqu'il dirige des séances de guérison. On a l'impression qu'il somnole. En fait, un travail puissant se déroulent. Dans l'exemple, nous pouvons voir le changement dans l'image de son champ lors du processus d'entrée dans l’état de conscience modifié. Prêtez attention au fort bruit interne sur les doigts dans cet état. Ce facteur indique une production active d'énergie par le corps.

Kidney colic (Coliques néphrétiques)

Une femme de 40 ans souffrant de coliques néphrétiques. Cela se manifeste par une urolithiase, qui désigne les maladies du système urinaire. Le principal signe de cette maladie est le dépôt de diverses masses dans les parties du système urinaire appelées calculs. Le plus souvent, les calculs se forment dans la vessie et les reins. Cette maladie est dangereuse non seulement parce qu'elle affecte les organes internes, mais aussi parce qu'elle réduit considérablement la qualité de vie. Elle s'accompagne en outre de plusieurs complications extrêmement indésirables. La maladie survient chez les très jeunes, dans la vingtaine, et chez les adultes à partir de 50 ans. Elle touche plus souvent les hommes, mais les calculs sont plus gros chez les femmes, ce qui complique la maladie. Les personnes qui vivent en ville sont plus activement malades, ce qui est associé à la qualité de l'eau. La maladie peut être chronique, avec des rechutes périodiques, ou se manifester une seule fois, et après la guérison, ne jamais réapparaitre. Sur les Biogrammes de doigts, il y a beaucoup de défauts agressifs dans la zone des organes pelviens, en particulier les reins, sur les majeurs. Il convient de noter que la position des secteurs n'est pas une fixation rigide mais une indication d'une zone corporelle particulière. Ainsi, les défauts agressifs des majeurs peuvent être attribués à deux secteurs contigus. L'intuition du praticien détermine le choix. Le diagramme Énergie présente de nombreux pics dans la zone jaune, ce qui indique des processus inflammatoires actifs. Cela montre que l'urolithiase est une maladie de l'organisme et non d'un organe distinct. Pour le traitement, il est nécessaire, en premier lieu, de reconsidérer la nature de l'alimentation et de prêter attention à la qualité de l'eau.

Marihuana

Lorsque l'on analyse les paramètres de cette jeune fille de 19 ans, la première chose qui attire l'attention est le nombre d'émissions agressives sur tous les doigts. Elle présente un niveau de stress élevé, des pics sur le graphique et des chakras complètement déséquilibrés. Je lui ai demandé : "Quelles sont les drogues que vous prenez et depuis combien de temps ?". Elle m'a répondu : "De la marijuana et parfois des drogues de synthèse. Depuis deux ans maintenant". Je lui ai expliqué qu'il lui restait 3 à 4 ans à vivre si elle n'arrêtait pas. Il n'y aura pas d'autres conséquences si elle peut arrêter. Son corps est jeune et en bonne santé ; sa réserve d'énergie est élevée. Malheureusement, il n'est pas rare que nous détections la consommation de drogues avec Bio-Well. Naturellement, cela demande de l'expérience et de l'intuition.

Ménopause

46 ans. Ménopause. Problèmes hormonaux, allergies. Défauts agressifs sur les doigts dans la région des organes pelviens. Nombreux pics sur le diagramme Énergie. Augmentation du stress et des niveaux d'énergie. Chakras en déséquilibre. Présence de problèmes sur le plan fonctionnel et psychologique.

Menstruation

Défauts sur les annulaires associés à la période de menstruation. Cela n’a pas de sens de faire des analyses à ce moment.

Mobile ( Portable)

Exemples de tests de stress par réaction à un téléphone portable.

Thyroïd

Exemples de personnes souffrant de problèmes thyroïdiens plus ou moins graves. Toutes présentent des défauts sur leurs pouces. La gravité de l'anomalie indique la gravité du problème. Les défauts sont observés même après l'ablation de la glande thyroïde. L'ablation de la glande thyroïde ne soulage pas le problème.

Victoria 1 et 2

Un exemple de deux personnes avec des paramètres presque identiques et des diagrammes correspondants. La seule différence est le programme Équilibre : Victoria 1 a un résultat optimal, et Victoria 2 a une forte dominance sympathique. On peut s'attendre à des insomnies, des dépressions et à l’apparition de symptômes nocifs.

Vladimir

Exemple d'un homme d'affaires prospère. Sa santé s'est détériorée depuis cinq ans, mais l'équilibre des chakras est impressionnant, l'homme peut contrôler son état, ce qui lui permet de gérer une grande entreprise et d’être une personne aimable et agréable, aimée de tous ses employés.

Water Gey ( Eau)

Exemple d'influence d'un verre d'eau structurée. Neuf personnes avant et après la prise d'eau.

## Maladies neurologiques

Les maladies neurologiques sont des pathologies du cerveau, de la moelle épinière, de la colonne vertébrale (y compris les troubles vasculaires) et du système nerveux périphérique. La neurologie est la science qui s'occupe du diagnostic et du traitement de ces maladies. Ces maladies ne doivent pas être confondues avec les maladies psychiatriques, qui relèvent de la psychiatrie. La classification suivante des maladies neurologiques est acceptée :

Les maladies neurologiques infectieuses se développent sous l'influence pathogène de virus, de bactéries, de champignons et d'infestations de vers. Les symptômes sont associés à des lésions du SNC (cerveau et moelle épinière). Exemples : encéphalite, méningite, paludisme.

Les pathologies géniques et chromosomiques résultent d'une atteinte du matériel génétique par des mutations de gènes individuels (maladies du métabolisme des acides aminés, des lipides) ou des anomalies chromosomiques (syndrome de Down, syndrome d'Edwards). La prédisposition héréditaire est caractéristique de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer et de la sclérose en plaques.

Les troubles neurologiques traumatiques sont associés à des lésions centrales ou périphériques. Exemples caractéristiques : commotion cérébrale, lésions de la moelle épinière et compression du nerf sciatique (sciatique).

Les maladies tumorales du SNC sont un cas particulier de pathologies traumatiques. Les structures bénignes ou malignes qui se développent de manière excessive exercent une pression sur le tissu nerveux, provoquant des lésions.

Les pathologies neurologiques vasculaires sont associées à une altération de l'irrigation sanguine et de la nutrition des structures nerveuses, principalement du cerveau. Avec le temps, elles peuvent provoquer des accidents vasculaires cérébraux et des paralysies.

Selon les statistiques, la neurologie concerne 10 % de la population. Parmi ces maladies, les plus importantes sont les névroses, les lésions cérébrales et les accidents vasculaires cérébraux. L'épilepsie, les névralgies et les processus dégénératifs et tumoraux du cerveau sont légèrement moins fréquents. Les pathologies neurologiques sont la principale cause de handicap chez les enfants et les adultes.

Avec Bio-Well, ces maladies se manifestent sous la forme de signes caractéristiques. Le but de l'examen n'est pas de détecter la maladie (le diagnostic est presque toujours connu) mais de soutenir le processus de traitement et de réadaptation.

Voici des exemples tirés de la pratique de notre collègue indien, le Dr Rajeev Peshawariaof. Les données ont été recueillies en 2014-2015, lorsque le nombre de programmes était limité.

RJ 1GV17

54 ans. La maladie de Hirayama a progressé graduellement depuis l'âge de 3 ans. La maladie de Hirayama est une maladie neurologique rare caractérisée par une atrophie musculaire unilatérale ou bilatérale et une faiblesse des avant-bras et des mains sans signes sensoriels ou pyramidaux. La maladie touche principalement les hommes entre la deuxième et la troisième décennie de leur vie. La maladie est initialement progressive, mais on sait qu'un arrêt spontané peut se produire plusieurs années après son apparition, contrairement à la maladie du motoneurone, avec laquelle elle est souvent confondue. La maladie de Hirayama se caractérise par des changements ischémiques focaux dans les cellules de la corne antérieure de la moelle épinière cervicale inférieure qui entraînent une amyotrophie, généralement unilatérale mais qui peut être bilatérale. La plupart des maladies neurologiques sont caractérisées par des schémas spécifiques de Biogrammes des doigts, typiques des quatre types d'images. Il en résulte des niveaux de stress élevés (qui caractérisent cette personne) et un schéma énergétique de type "papillon". Il est intéressant de noter que les chakras, à l'exception des deux supérieurs, sont parfaitement équilibrés.

RJ Anant SS.

54 ans, hypertension depuis 12 ans. Angioplastie à deux reprises, en 2002 et 2006. Hémiparésie gauche en juillet 2014. Hyperglycémie limite. IRM MOSS - atrophie cérébrale avec petits vaisseaux, changements ischémiques chroniques dans la substance péri-ventriculaire et profonde des deux hémisphères cérébraux, multiples infarctus anciens dans l'hémisphère cérébral, la substance blanche profonde du lobe frontal et la couronne radiale. Deux foyers ischémiques actuels dans le mésencéphale cérébral gauche et le cervelet gauche, infarctus lacunaires chroniques dans la couronne radiale, centrumesemivalis, modifications ischémiques chroniques dans la substance blanche péri-ventriculaire, sinon dans la couronne radiale.

Biogrammes de doigts présentant une forte luminescence interne. Les doigts gauches présentent des défauts prononcés. Déséquilibre marqué sur le diagramme Énergie, faible réserve d'énergie. Quatre chakras déplacés vers la droite :concentration sur ses propres expériences. Le pronostic est défavorable.

RJ Anita SP

36 ans. Leucorrhée depuis 1,5 an. Maladie inflammatoire pelvienne ? Douleur lombaire, anémie. Les leucorrhées sont des pertes vaginales épaisses, blanchâtres ou jaunâtres. Il existe de nombreuses causes de leucorrhée, généralement un déséquilibre en œstrogènes et une infection vaginale. Le traitement est compliqué.

Biogrammes de doigts présentant une forte luminescence interne. Défauts prononcés dans les zones correspondantes. Les chakras sont gravement déséquilibrés.

RJ Aruna SS

54 ans. Épilepsie depuis 30 ans, crises toniques et cloniques récurrentes. Le paroxysme des crises est léger. Après la prise de médicaments, les crises ont diminué. Biogrammes des doigts avec un fort rayonnement interne. Diagramme Énergie dans la zone jaune. Les chakras 1, 2 et 6 sont fortement déséquilibrés.

RJ Deepa RS.

19 ans. Anémie, perte d'appétit ; douleurs abdominales fréquentes avec diarrhée ; maux de tête avec périodes d'étourdissement ; irritable, s'emporte très facilement. Biogrammes des doigts avec un fort rayonnement interne. Défauts prononcés dans les zones correspondantes. Diagramme énergétique de type "papillon". Dominance sympathique sur l'équilibre. Chakras décalés vers la droite :concentration sur les propres expériences. Forte probabilité de maladie neurologique du cerveau. (Les Biogrammes sont pris avec des erreurs significatives, de sorte que l'image du champ n'a pas de sens. Il est essentiel de prêter attention à la nature des images lors de la prise de vue).

RJ JaP N

22 ans. Migraine depuis 5-6 ans, céphalée congestive persistante pendant près d'un jour et demi, chaque épisode s'accompagnant d'une congestion oculaire et d'un larmoiement. Maux de tête déchirants, comme s'il s'agissait d'un coup. Pendant les menstruations, douleurs dorsales et essoufflement fréquents. Après deux mois de thérapie complexe, la douleur a considérablement diminué. La migraine est un symptôme fréquent chez les femmes, de nature neurologique. Elle disparaît généralement avec l'âge. Biogrammes de doigts de type 4 avec larmes. Absence de luminescence dans la zone de la tête des pouces. Diagramme d'énergie dans la zone orange. Déséquilibre grave. Les déséquilibres des chakras se traduisent par une difficulté à communiquer avec les autres.

RJ Jeet KP child (enfant)

Sept ans. Dystrophie musculaire ; les oncles sont morts à 14 et 16 ans pour la même raison clinique. En raison de crampes et de raideurs des muscles du mollet, difficulté à se lever d'une position assise. Anémie. Les Biogrammes ont une apparence spécifique de type 4 qui détermine tous les autres paramètres.

RJ Rohan MC child (enfant)

Six ans. Il s'agit d'un enfant souffrant d'un retard mental et d'un trouble du développement mental et physique. L'enfant, de faible poids à la naissance (1,5 kg), a dû être maintenu en couveuse pendant les trois premiers jours de sa vie. Sa mère dit qu'il avait un mauvais score d'Apgar ; à l'âge d'un an, des crises atoniques généralisées ont commencé, au moins pendant quelques minutes, lorsqu'il perdait connaissance. On lui a administré un anticonvulsivant, mais sa mère l'a arrêté au bout de deux semaines. Il n'y a pas eu d'autres épisodes par la suite. L'IRM cérébrale et l'EEG (à l'époque) étaient normaux. Il suit un traitement homéopathique depuis 14 mois et a bien progressé en prononçant des mots, en faisant quelques pas sans soutien, en jouant et en se socialisant. Il est en retard dans son développement physique et mental. On a diagnostiqué chez lui un trouble global du développement. Il présentait une microcéphalie, un bourrelet frontal-pariétal, des pieds plats et une hypotonie. Les Biogrammes des doigts sont typiques du type 4.

RJ Sakshi SP child (enfant)

Huit ans, cas d'infirmité motrice cérébrale, retard de développement sévère, incapacité à se tenir debout et à marcher, à parler, seulement quelques mots. Scanners cérébraux (conventionnels et de contraste) : hypodensité bilatérale symétrique dans la substance blanche sous-corticale et profonde des hémisphères cérébraux avec des zones kystiques dans la région pariéto-occipitale bilatérale. Les Biogrammes des doigts sont typiques du 4ème type d'images.

RJ Shobha C

24 ans. Les crises d'épilepsie commencent par la jambe droite et s'étendent ensuite à tout le corps. Les Biogrammes des doigts sont typiques du 4ème type d'images.

RJ Sunny r K

26 ans. Retard mental.

Les Biogrammes de doigts sont typiques du 4ème type d'images.

RJ Surekha AM

32 ans. Traumatisme crânien : chute d'un scooter en marche l'année précédente. Maux de tête sévères suivis d'une faiblesse des extrémités comme s'il n'y avait plus de vie en elles. Antécédents de thrombose de la veine corticale le 4 septembre. Une maladie neurologique d'origine traumatique. Tout choc à la tête peut entraîner un développement neurologique ! Attention ! Les Biogrammes des doigts sont typiques du type 4 présentant de nombreuses discontinuités. Diagramme de type papillon. La réserve d'énergie est élevée. Irréversible !

RJ Varsha B.

27 ans. Migraine bilatérale, récurrente depuis 10-11 ans. Lymphadénopathie cervicale, migraine bilatérale avec anneau de Waldeyer, prénasale bilatérale, occipitale. Formation récurrente de kystes dans la région cervicale droite au cours des trois dernières années, il a fallu drainer le pus à trois reprises. Les Biogrammes des doigts sont typiques du type 4.

Analyse statistique des enfants présentant des retards de développement

Données recueillies par le Dr Rajeev Peshawaria en Inde. Les données de 44 patients atteints de TDAH ont été analysées dans le programme Bio-Well et les paramètres du Biogramme ont été calculés. Âge 14 +/- 5, 40 garçons et 27 filles. Les paramètres ont été comparés à ceux d'un groupe de 44 enfants apparemment en bonne santé.

Une différence statistique entre le groupe ADHD et le groupe sain a été trouvée pour les paramètres suivants :

Énergie (p<0,001) ;

Coefficient de stress (p<0,04) ;

Coefficient de bruit interne (p<0,001) ; Entropie (p<0,001) ;

L'analyse des données a montré que pour les patients atteints de TDAH, le paramètre énergétique, tant pour l'image entière que pour les différents organes et systèmes du corps, était plus élevé que pour les personnes en bonne santé. Il en va de même pour le paramètre de bruit interne. Le coefficient d'entropie pour le groupe TDAH était plus faible que pour le groupe sain. Cela peut être interprété comme la preuve d'un niveau inférieur d'activité psychique lié à une conduction plus faible des processus nerveux chez les personnes souffrant de TDAH par rapport aux personnes en bonne santé. Cela se manifeste par des difficultés de communication, des difficultés d'assimilation des informations et des réactions psychomotrices lentes.

Fig.101. Paramètres Bio-well pour les enfants atteints de TDAH et enfants sains.

Depuis 2022, l'Institut de recherche en culture physique de Saint-Pétersbourg mène des recherches sur le thème : "Développement et test de méthodes d'évaluation et de suivi de l'état psychophysiologique des personnes ayant une déficience intellectuelle à l'aide de technologies innovantes" sous la direction du Dr en sciences psychologiques Korotkova A.K.

Lors du Championnat de Russie des sports pour personnes handicapées (discipline athlétique), l'état psychophysiologique des athlètes a été évalué à l'aide de l'appareil Bio-Well GDV. 43 athlètes ont participé à l'étude. Une comparaison des données individuelles est présentée dans les figures.

Comme le montrent ces graphiques, les différentes tendances des paramètres individuels sont opposées à celles de l'Inde. Nous ne savons pas si cela est due aux particularités de certains groupes d'enfants ou à des facteurs climatiques et géographiques, mais elle indique le besoin de poursuivre les recherches.

Fig.102. Comparaison des paramètres Bio-well pour le groupe handicapé et le groupe sain.

## Oncologie

Lors de nos séminaires, la question des cas de cancer est régulièrement soulevée. Souvent, l'analyse Bio Well ne révèle aucun marqueur spécifique, les images peuvent même sembler parfaitement normales, alors que le diagnostic de cancer est confirmé.

Nous avons une grande expérience dans l'analyse du cancer à l'aide de GDV et Bio-Well.

Depuis la fin des années 90, des recherches ont été menées à l'Institut d'oncologie de Géorgie, à Tbilissi, sous la direction du professeur Eliso Gedevanishvili. Une série d'articles a été publiée, des thèses de doctorat ont été soutenues et la méthode GDV a été utilisée dans la pratique quotidienne. Des cancers du sein, colon, estomac et poumons ont été étudiés et dans tous les cas, des différences statistiquement significatives entre les patients et la population saine ont été mises en évidence. Les résultats de l'évaluation du GDV et de la surveillance de l'état fonctionnel de l'organisme ont été corrélés avec les données du laboratoire clinique et des études instrumentales dans 80-96% des cas.

Au centre de recherche de Saint-Pétersbourg sur les technologies de radiologie et de chirurgie, le professeur Gennady Zharinov a mené une série d'études GDV sur des patients atteints d'un cancer de la prostate. Il a été démontré qu'il est possible de surveiller l'état du patient et d'identifier le risque de complications liées au processus cancéreux. Ces dernières années, des travaux approfondis ont été menés à l'Université médicale de recherche nationale russe portant le nom de NI Pirogov, à Moscou, sous la direction du professeur associé Ekaterina Yakovleva [The Open Biomedical Engineering Journal, 2016, 10, 72-80 ; J of Alternative Complementary Medicine 2015, 21(11), 720- 724].

Au total, 137 personnes, dont 49 hommes et 88 femmes, âgées de 45 à 86 ans, ont été étudiées. Sur la base des résultats de la coloscopie et des résultats histologiques, tous les sujets ont été divisés en deux groupes : un groupe témoin de 55 personnes (43,3 ± 2,2 ans) ; 9 hommes, 46 femmes ; et des patients atteints de tumeurs (bénignes ou malignes) du côlon - 82 personnes (64,2 ± 1,3 ans) ; 40 hommes et 42 femmes. Tous les sujets ont ensuite été divisés en groupes plus petits en fonction de la morphologie (polypes hyperplasiques-23 personnes, adénome-41 personnes, cancer-13 personnes), de la taille (minuscule 1-5 mm-21 personnes, petite 5-10 mm-34 personnes, moyenne 10-25 mm-5 personnes), du nombre de tumeurs (uniques-33 personnes, multiples-30 personnes) et de la localisation (moitié droite du côlon-21 personnes, divisions gauches-34 personnes, les deux côtés-9 personnes).

Les différences entre le groupe de contrôle et tous les patients atteints de néoplasmes du côlon ont été mises en évidence. Des différences statistiquement significatives (p<0,05) ont été observées pour 76 des 216 indicateurs, dont 21 avaient un niveau de signification très élevé (p<0,001).

Les paramètres de différenciation sont le rayon du cercle inscrit, la zone normalisée, le pourcentage de bruit interne et la forme caractérisant l'irrégularité du contour extérieur des images GDV. 38 Des différences ont été largement constatées pour les secteurs "côlon transverse" et "côlon ascendant". Cela peut s'expliquer par le fait que la majorité des patients étudiés présentaient des changements pathologiques dans ces parties du côlon. Le tableau 1 présente les valeurs moyennes des paramètres et les valeurs relatives de

la fréquence de leur apparition entre tous les paramètres significatifs dans les différents groupes étudiés avec l'augmentation dans le degré de néoplasie tumorale. Comme on peut le voir dans le tableau 1, les paramètres ont des tendances différentes sur la ligne Contrôle => Polypus => Cancer. Afin d'évaluer l'efficacité de l'utilisation de la méthode de visualisation des décharges gazeuses pour la détection des néoplasmes du côlon, 69 des paramètres les plus significatifs pour la pathogenèse des tumeurs du côlon ont été sélectionnés à l'aide du critère T-student. Une analyse discriminante par étapes a ensuite été réalisée avec le logiciel SPSS Statistics 17.0, en utilisant les données des patients atteints de néoplasmes du côlon et du groupe de contrôle.

Le résultat de l'analyse étape par étape de la fonction discriminante incluait les paramètres les plus significatifs affectant l'affectation des patients à un groupe ou à un autre : Il s'agit des paramètres associés au côlon descendant, à la région lombaire, au sacrum et au coccyx.

Tableau 1. Modèles de changement des paramètres des groupes d'étude avec l'augmentation du grade de la tumeur.

Paramètres | Contrôle | Polypus | Cancer
Contrôle > Polypus > Cancer |  |  | 
Zone normalisée | 1.41 ± 0.12 | 1.27 ± 0.06* | 1.09 ± 0.04**

> Bruit intérieur

> 40.90 ± 3.00

> 31.11 ± 2.51*

> 23.32 ± 2.01*

> Rayon de l'isoline

> 14.21 ± 0.45

> 11.46 ± 0.32*

> 10.45 ± 0.42*

> Intensité

> 86.65 ± 0.12

> 78.04 ± 0.08*

> 75.19 ± 0.05*

> Contrôle < Polypus < Cancer

> Rayon du cercle intérieur

> 46.05 ± 1.53

> 54.45 ± 1.63*

> 59.37 ± 1.04*

> Forme Coefficient

> 11.14 ± 0.54

> 17.46 ± 0.60*

> 20.52 ±0.45**

> Fractalité de l'isoline

> 1.60 ± 0.02

> 1.63± 0.04*

> 1.71 ± 0.01*

Tableau 2. Les secteurs du GDV se distinguent statistiquement entre un groupe témoin et des patients atteints de pathologie gastrique, (p<0,05)

Groupes | Secteurs
Contrôle / tous patients | Foie, pancréas, doigts entiers 3 et 4
Contrôle / chronique gastrite | Foie, vésicule biliaire, pancréas
Contrôle / tous les cancers | Foie, vésicule biliaire, pancréas, doigt entier 3 et 4
Gastrite chronique / Cancer | Foie, vésicule biliaire, doigts entiers 3 et 4

La sensibilité de diverses méthodes de diagnostic non invasives pour la détection des polypes du côlon varie de 30 à 95 %. Cependant, ces méthodes ne détectent pas les petits polypes qui ne saignent pas. Elles produisent souvent des résultats faussement positifs ou faussement négatifs. Le dépistage par coloscopie est considéré comme la référence dans certains pays.

La coloscopie permet d'inspecter l'ensemble du côlon et de retirer les polypes détectés. Cependant, "la méthode prend du temps, est assez coûteuse, nécessite une préparation de l'intestin et est désagréable pour les patients" 3[0]. La coloscopie virtuelle permet d'éviter la préparation douloureuse de l'intestin de la coloscopie conventionnelle. La sensibilité de cette méthode dans le diagnostic des polypes de plus de 10 mm est de 90 %, tandis qu'elle est de 80 % pour les polypes de 5 à 9 mm, et de 67 % lorsque la taille du polype ne dépasse pas 5 mm. La spécificité de la méthode dépend de la taille des tumeurs 2[]. Cependant, à côté de ses avantages, la méthode de la coloscopie virtuelle présente d'importantes lacunes, telles que l'inaccessibilité financière et l'impossibilité de réaliser une biopsie, ce qui aboutit à une coloscopie standard. Avec la technologie GDV-EPI, nous avons obtenu une sensibilité de 74% à 85%, et la spécificité de 66 % à 77 % (figure). Les résultats ont donc prouvé la capacité d'identifier les patients atteints de tumeurs du côlon à l'aide de la technologie EPI, ainsi que son utilisation pour le diagnostic différentiel des tumeurs du côlon en fonction de leur morphologie, de leur taille et de leur quantité. Bien entendu, il ne s'agit que d'une étude préliminaire et de nombreuses recherches sont nécessaires pour trouver une méthode fiable de détection des tumeurs du côlon à l'aide de la technique EPI. Il faut souligner que le test EPI est non invasif, qu'il dure moins de cinq minutes et que l'équipement est relativement bon marché et accessible. Cela ouvre de bonnes perspectives de recherche pour la mise en œuvre de l'analyse par imagerie électrophotonique en tant que première étape du processus de dépistage.

Les résultats de l'étude sur le cancer réalisée avec la technologie GDV permettent de tirer les conclusions suivantes :

1. Les résultats confirment la validité de l'analyse sectorielle du Biogramme : les différences les plus significatives en cas de pathologie intestinale ont été identifiées pour les secteurs "côlon transverse" et "côlon ascendant", et en cas de pathologie intestinale, pour les secteurs "foie" et "pancréas".


2. L'identification de la différence entre les cas cancéreux et les états non cancéreux n'est possible que sur la base d'une analyse complexe de différents paramètres, car un simple examen du Biogramme ne permet pas de tirer de conclusions.


3. E. Yakovleva a construit des modèles mathématiques ayant 80% de chances de détecter la présence d'un cancer de l'intestin ou de l'estomac. Ces modèles utilisent toutes les options identifiées.


4. Dans 20 % des cas, l'oncologie n'est pas détectée, et dans 20 % des cas, des conclusions erronées sont possibles. Cela suggère que même en cas de suspicion de processus oncologique, nous ne pouvons que recommander des études plus approfondies.


5. L'analyse Bio-Well permet, en quelques minutes, de donner un avis sur la probabilité d'un processus cancéreux, alors que toutes les autres études (la plus précise étant la coloscopie) prennent beaucoup de temps, nécessitent des préparations spéciales pendant quelques jours et sont assez coûteuses.


6. La mise en œuvre des méthodes développées dans les programmes complexes de Bio-Well nécessite de passer une certification difficile, longue et coûteuse, qui doit en outre être organisée séparément dans différents pays.


Le point le plus important est que l'oncologie n'est pas une maladie, mais plusieurs maladies différentes. Dans tous les cas, les cellules commencent à proliférer de manière incontrôlée, à organiser leur propre système sanguin et commencent à vivre dans le corps comme une entité quasi-indépendante, jusqu'à la mort de l'hôte. Des cellules cancéreuses apparaissent en permanence dans l'organisme et le système immunitaire les traque et les détruit. Mais si le système immunitaire n'y parvient pas, la tumeur commence à se développer.

Au début, la croissance de la tumeur maligne se fait par multiplication des cellules germinales primaires, souvent à la suite de la reproduction d'une cellule tumorale primaire. Par conséquent, pendant un certain temps, la croissance de la tumeur reste un processus local et se trouve dans un état de latence préclinique. Pendant cette période, la chirurgie et la radiothérapie permettent dans de nombreux cas une guérison complète. Ce n'est qu'après avoir atteint un certain développement, surmontant les barrières tissulaires locales, que la tumeur pénètre dans les tissus environnants, les infiltrant et les détruisant. À ce stade, l'excision de la tumeur ne garantit pas toujours sa guérison, car il est difficile d'établir les limites de la tumeur. Sur ce qui reste de la tumeur, même des cellules tumorales isolées peuvent reprendre une croissance maligne (rechute). Si la croissance de la tumeur n'est pas soumise au traitement, un nombre important de patients présentent des nodules tumoraux secondaires dans d'autres tissus et organes (métastases).

Les stades des tumeurs malignes définis par les chiffres romains (I, II, III, IV) reflètent à la fois la taille de la tumeur et sa propagation dans le corps (typiquement, la profondeur de germination) ou ses limites. La classification suivante des tumeurs a été adoptée en 1956 et fait foi pour le moment.

Stade 0 : ce stade décrit un cancer in situ, ce qui signifie "en place". Les cancers de stade 0 sont toujours situés à l'endroit où ils sont apparus et ne se sont pas propagés aux tissus voisins. Ce stade du cancer est souvent très curable, généralement en retirant la totalité de la tumeur par une intervention chirurgicale.

Stade I. Ce stade correspond généralement à un cancer ou à une tumeur de petite taille qui ne s'est pas développé en profondeur dans les tissus avoisinants. Il ne s'est pas non plus propagé aux ganglions lymphatiques ou à d'autres parties du corps. Il est souvent appelé cancer à un stade précoce.

Stades II et III. Ces stades indiquent des cancers plus importants ou des tumeurs qui se sont développées plus profondément dans les tissus voisins. Ces tumeurs peuvent également s'être propagées aux ganglions lymphatiques, mais pas à d'autres parties du corps.

Stade IV. Ce stade signifie que le cancer s'est propagé à d'autres organes ou parties du corps. Il peut également être appelé cancer avancé ou métastatique.

Cette classification généralisée définit les tumeurs par Stades Pour des localisations spécifiques (yeux, langue, larynx, bronches, etc.), la taille de la tumeur et la prévalence peuvent être différentes. La variété de la propagation et de la croissance des tumeurs malignes est difficile à classer dans ces quatre stades. Pour élaborer un plan de traitement individuel, il est nécessaire de définir plus précisément l'incidence de la tumeur. Pour ce faire, certaines localisations sont divisées en sous-groupes : IIa, IIb, IIIa, IIIb, etc. Les lettres de l'alphabet indiquent l'absence ("a") ou la présence ("b") de métastases régionales et à distance.

Un système de classification internationale de trois lettres, le TNM, est également largement utilisé.

La lettre "T" plus un chiffre (de 0 à 4) décrit la taille et la localisation de la tumeur, y compris l'étendue de la tumeur dans les tissus voisins.

La lettre "N" plus un chiffre (0 à 3) indique si un cancer a été trouvé dans les ganglions lymphatiques. Elle peut également indiquer le nombre de ganglions lymphatiques contenant un cancer.

La lettre "M" indique si le cancer s'est métastasé ou s'est propagé à d'autres parties du corps. Par exemple : T1N0M0 correspond au stade I ; T2N1M0 au stade II ; T3N2M0 au stade III ; et T4N2M0 ou T1N0M1 au stade IV.

Naturellement, à chaque étape, l'état de santé des patients est très différent.

Au cours des derniers mois de vie des patients atteints de cancer, on constate souvent une augmentation de l'énergie, les personnes se sentent beaucoup mieux et leur humeur s'améliore. Dans cet état, les Biogrammes peuvent sembler presque parfaits. Cependant, peu de temps après, les patients meurent. Apparemment, il s'agit de la dernière tentative du corps pour rassembler toutes ses forces et essayer de faire face au problème. Il est possible que cela soit parfois utile...

Pendant des décennies, les scientifiques ont cherché la cause du cancer et, en fin de compte, tous sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de cause unique. De nombreux facteurs cancérigènes provoquant l'apparition et le développement de tumeurs ont été découverts, et ils incluent tous les facteurs environnementaux dangereux que nous avons mentionnés précédemment. Le cancer est une réaction de l'ensemble de l'organisme, et la tumeur apparaît dans la partie la plus vulnérable du corps. Chez les fumeurs et les mineurs, il peut s'agir des poumons ; chez les femmes, des seins ou des organes pelviens ; chez les personnes en surpoids, de l'estomac et des intestins.

C'est pourquoi nous nous opposons fermement à toute conclusion concernant le cancer sur la base des Biogrammes. L'image peut dépendre de nombreux facteurs difficiles à prendre en compte : le stade du cancer, les traitements utilisés, le niveau d'activité de l'organisme, etc. Dans l'analyse des patients atteints de cancer, la tâche principale est d'encourager la personne à utiliser des méthodes de soutien supplémentaires en choisissant la bonne nourriture, les minéraux et les compléments alimentaires.

Nous connaissons de nombreux cas où, grâce à la méditation, à l'exercice et à une alimentation particulière, des personnes sont parvenues à arrêter le processus oncologique, et nous conseillons toujours aux patients d'utiliser toutes les méthodes possibles. Mais cela ne garantit pas de résultats. Nous connaissons des cas où des personnes ont utilisé tous les moyens possibles, y compris l'assistance des meilleurs médiums, cela a retardé le processus de développement, mais à la fin, ils ont dû recourir au traitement standard.

Ce qui ne fait aucun doute, c'est la contribution du stress à l'apparition et au développement du cancer. Le stress permanent, comme nous l'avons déjà évoqué, affaiblit tous les systèmes de protection de l'organisme, et le stress aigu peut être un déclencheur du développement des cellules cancéreuses. Les premiers soins apportés aux patients atteints de cancer comprennent la réduction du stress et la résolution des conflits internes. Comme nous le verrons dans l'exemple ci-dessous, dans certains cas, la thérapie de régression (retour aux vies antérieures) peut même jouer un rôle central dans le processus de traitement.

La médecine moderne a fait des progrès considérables dans le traitement de nombreux types de cancer, en utilisant la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, ainsi que des médicaments spéciaux. Dans les premiers stades de nombreux types de cancer, il est possible de les guérir presque complètement et de mener une vie normale pendant de nombreuses années. Mais, bien sûr, il reste plus de questions que de réponses.

La tâche de l'expert, et non de l'oncologue, est donc de soutenir le patient avec des méthodes supplémentaires (la nourriture et l'eau sont les ingrédients clés) pendant et après un traitement standard.

YA KUT

Genre F, âge 85

Diagnostic : Tumeur maligne dans le côlon ascendant, polypes dans le côlon sigmoïde. Pyélonéphrite chronique du côté droit, cystite chronique, kyste du rein gauche et gastrite chronique non spécifique. Hypertension de stade 2, risque élevé. Stress : 3,22 d'anxiété. Énergie 60,4 normale. La réserve d'énergie est optimale à 76 %, avec des émissions dans les zones du côlon sigmoïde et des glandes mammaires. 14 déséquilibres organiques. Doigts : nombreuses masses kystiques sur les doigts, en particulier dans la zone des reins, et très agressives sur le 2L. L'auriculaire présente une forte luminescence interne. Conclusion : problèmes de santé depuis longtemps, décrits selon le principe des 4 piliers de la santé, avec un niveau de réserve élevé, le pronostic est favorable. Dans de nombreux cas de cancer, nous pouvons identifier les problèmes primaires et le niveau d'anxiété chronique qui ont conduit au développement du processus cancéreux. Comme indiqué plus haut, l'énergie est souvent augmentée avant la mort (voir l'exemple ci-dessous).

CAS DE CANCER CHEZ ANA OLIVA

Genre F, âge 72 ans. Diagnostic : Leucémie, morte d'un accident vasculaire cérébral deux jours après l'analyse. Stress 3,9 anxiété. Énergie 53,5 normale. La réserve d’énergie est optimale à 46 %, avec des émissions dans les zones vasculaires, les glandes mammaires et le foie. 12 déséquilibres des organes. Biogrammes de type 4.

CANCER C

Situation similaire. La femme est décédée un mois après cette analyse.

PROSTATE V

Genre H, âge 62 ans. Un cancer de la prostate a été diagnostiqué il y a un an. Traitement palliatif. Stress 2,7 normal. Énergie 46,9 normale. La réserve d’énergie de 17 % est très faible, avec plusieurs valeurs aberrantes. Biogrammes : oncologie de la prostate, les défauts sont évidents sur les doigts 2R 2L. La gravité des défauts caractérise le stade de la maladie.

Annexe

## Le danger de l'environnement électromagnétique et ce qu'il faut en faire

Christian Bordes

INTRODUCTION

Comme nous le savons tous, nous, praticiens, la mesure de l'énergie du vivant au travers d'un humain et certainement l'une des pratiques les plus subtiles qui soient. Il est donc essentiel de tout mettre en œuvre afin de minimiser au maximum ce que nous pourrions qualifier d’influences parasites.

Certes, il est important de respecter une hygrométrie stable et non excessive, de prendre en compte les variations barométriques quand il y a un changement de distance ou d’altitude important entre 2 mesures mais l'un des facteurs essentiels à maîtriser est l'environnement électromagnétique dans lequel s'effectue la mesure Bio-Well.

Avec plus de 40 années d'expérience clinique, et 25 années de recherche dans le domaine de l'électro magnétisme, je dois dire que Bio-Well s'avère être une technologie d'un grand intérêt pour investiguer dans ce domaine.

En effet, nous pouvons comparer l'individu à une sorte d'antenne ultra-sensible qui va capter de nombreux signaux alentours. Vivant aujourd'hui dans un monde de plus en plus connecté, il nous paraissait essentiel de rappeler quelques règles de base, ainsi qu'une conduite à tenir simplifiée, destinée à l'attention des praticiens en bioélectrographie. Ce n'est que de cette manière, et en respectant ses règles fondamentales, que les prises d'empreintes sous forme de biogrammes vont s'avérer les plus précises et les plus significatives de l'état réel du patient.

Nous allons pour cela rappeler quelques notions de base liées aux technologies modernes les plus couramment utilisées, afin que le lecteur réalise combien tous ces effets cumulatifs peuvent au final impacter la personne sur laquelle nous effectuons des mesures.

TOUTES CES ONDES QUI NOUS ENTOURENT…

Tout d’abord le Wi-Fi

La technologie 802.11 est née en 1999 et a été nommée Wi-Fi ou Wifi (Wireless Fidelity = « accès sans fil à l’internet ») en 2019. Plus besoin de câble Ethernet ou USB pour rester connecté en permanence à internet, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle.

La problématique du Wi-Fi est qu’il rayonne en permanence même quand aucun appareil ne le sollicite. De plus, il émet des ondes en hyperfréquences (micro-ondes) qui son pulsées à 10Hz en extrême basse fréquence (ELF) et qui se diffusent jusqu’à plusieurs mètres de son émetteur (box, smartphone, …), selon le débit et l’environnement. Il s’agit donc d’ondes différentes des ondes radio et de télévision hertzienne. La fréquence du Wi-Fi correspond à la même fréquence que celle d’un four à micro-ondes soit 2.45 GHz (fréquence d’agitation de la molécule d’eau). Avez-vous envie de mettre votre tête dans un four à micro-ondes ?

Peut-être avez-vous entendu parler de l’histoire de la jeune anglaise, Bethany Rosser, qui a failli perdre son œil en faisant cuire des œufs aux micro-ondes. La fréquence de 10 Hz émise par le Wi-Fi perturbe nos rythmes cérébraux. Il y a plusieurs applications gratuites qui permettent d’analyser les réseaux Wi-Fi qui nous entourent comme par exemple sur Android « Wifi Analyser». Si vous décidez de ne pas utiliser le Wi-Fi chez vous ou dans votre cabinet professionnel, vous pouvez alors peut-être, être impacté par le Wi-Fi de vos voisins. Le Wi-Fi est donc invisible et pourtant, il est bien là. Il traverse notre corps. Les personnes qui sont sensibles aux ondes le ressentent par un mal être, des douleurs comme des maux de tête. Si vous désirez continuer à avoir une connexion sans fil, vous pouvez tout simplement, allumer le Wi-Fi seulement quand vous en avez besoin. Vous diminuez ainsi l’impact sur votre corps, celui de vos proches, de vos voisins, de vos animaux et végétaux. Mais n’oublions pas ici que si le Wi-Fi est activé durant la mesure Bio-Well, le patient va le ressentir et son image sera potentiellement modifiée en fonction de sa sensibilité.

Le DECT / Téléphone sans fil souvent utilisé au bureau

Le DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) est le téléphone sans fil que vous avez peut-être au bureau. Il se nomme ainsi car DECT est la norme Européenne des systèmes de communication numérique sans fil. Ce téléphone est certes, très pratique, pour son utilisateur mais la pollution qu’il créait à l'intérieur de l'habitat est 3 à 4 fois supérieure à celle qui émane des antennes relais à l'extérieur. Il fonctionne en haute fréquence de 1,88Ghz à 1,9Ghz. Il a une portée d’environ 200 mètres. Il utilise la même technologie que celle du Wi-Fi (ondes pulsées) et du téléphone portable. Ils émettent donc le même type d’onde que les antennes de téléphonies mobiles. Le DECT est une source importante de nuisances en hautes fréquences. Les symptômes qu’il provoque chez les personnes sensibles sont des maux de tête, de la fatigue, des palpitations cardiaques et des problèmes de concentrations et de sommeils. En octobre 2010, « une étude du Dr Magda Havas et de ses collègues, publiée dans le volume 5 de l'European Journal of Oncology Library, montre que le rayonnement d'une station de base de téléphone numérique sans fil affecte le cœur dans une étude de provocation en double aveugle. Certaines personnes sont plus sensibles au rayonnement micro-ondes et ont un rythme cardiaque irrégulier ou rapide à leur contact. Le Professeur Lennart Hardell, spécialiste du cancer à l’hôpital universitaire d'Örebro, en Suède, indique que le DECT est aussi dangereux qu’un téléphone portable : « Bien que les gens traitent un téléphone DECT comme si c'était une ligne fixe ordinaire, sa station de base émet des irradiations avec des risques sanitaires qui sont les mêmes que pour un téléphone mobile utilisé régulièrement ». Le Dr Andrew Goldsworthy, professeur en biologie à l'Impérial Collège de Londres explique que "lorsque vous avez un DECT chez vous l’effet est double, parce que la station de base est sous tension en émettant des rayonnements 24 heures par jour et chaque fois en saisissant le combiné vous vous envoyez en sus d’autres rayonnements dans votre boîte crânienne".

Nous conseillons donc une prudence extrême dans son utilisation maintenue contre l'oreille durant un temps prolongé. Utiliser préférentiellement dans ce cas le haut-parleur durant la conversation. Nous avons personnellement effectué des tests en laboratoire grâce à différents instruments dont la caméra électro photonique Bio-Well. Au cours d’une discussion avec le téléphone portable de type GSM ou le modèle DECT, nous observons un véritable délabrement du système énergétique corporel chez les sujets les plus sensibles et ce en quelques minutes. Les praticiens équipés du Bio-Well peuvent aisément vérifier cela grâce au programme 1 doigt en scannant l’annulaire gauche par exemple.

Le Bluetooth

Le Bluetooth a été inventé en 1994 par Jaap Haarsten. L’entreprise suédoise Ericsson lui avait confié la mission de trouver une solution pour les connexions radio à courte portée, qui permettrait ainsi à l’entreprise de se différencier de ses concurrents, en ajoutant des fonctionnalités nouvelles aux téléphones mobiles. Un célèbre roi Viking du Xème siècle, Harald Iᵉʳ de Danemark, dit « Harald à la dent bleue » a donné son nom à cette technologie. Le Bluetooth est une technologie à saut de fréquence qui fonctionne sur une bande fréquence à 2,45GHz. Afin d’éviter les risques d’interférence avec les autres technologies comme le Wi-Fi par exemple, le système change de fréquences toutes les deux secondes. C’est pour cela, que le Bluetooth cherche en permanence tous les appareils voulant communiquer avec lui. En 2010, la technologie Bluetooth LE, ou nommée aussi BLE, Bluetooth Low Energy ou Bluetooth Smart est la variante basse consommation du Bluetooth standard. Il permet ainsi à la pile ou batterie de l’objet communiquant en BLE une durée de vie plus longue.

Le réseau mobile 5G

La technologie 5G (tél. mobile + voix et données rapides) a une bande de fréquence qui se situe entre 3,5 et 100 GHz. Or les armes à ondes millimétriques de l’armée américaine rayonnent à une fréquence de 95 GHz. Après la 3G nous avons eu droit à la 4G comme chacun le sait et maintenant nous expérimentons la 5G dans certaines villes le temps de la généraliser sur tout le territoire. D’autres pays font de même malgré de très fortes résistances citoyennes comme en Suisse par exemple ou des associations composées de médecins, d'ingénieurs et de chercheurs se liguent contre cette technologie soi-disant avant-gardiste. L’État fédéral de Floride a adopté une loi qui autorise les opérateurs de téléphonie mobile à installer des antennes 5G partout, sans autorisation, à l’exception de Palm Beach, où résident notamment le milliardaire Bill Gates et le président américain Donald Trump. Pour information ou rappel, Bill Gates ce milliardaire “très branché” nouvelles technologies a été surprenant lors d'une interview faite par MIRROR. Le patron du géant Microsoft fait savoir qu'il a interdit à ses trois enfants d'avoir un téléphone portable avant l'âge de 14 ans. Il leur déconseille, en plus, d'utiliser l'ordinateur tardivement le soir. Idem lors des repas : pas de téléphone portable à table … L’article sur France TV info47, montre bien que d’autres patrons de la Silicon Valley limitent l'usage des nouvelles technologies chez leurs enfants, estimant qu'elles pourraient nuire à leur développement. En 2010, Steve Jobs indique "A la maison, nous limitons l'utilisation des gadgets technologiques." Le Courant Porteur en Ligne (CPL) utilisé entres autres dans les compteurs Linky

Il permet de transformer le réseau électrique domestique en réseau informatique sans percer des trous dans les murs pour passer des câbles réseaux. Il suffit simplement de brancher un plug CPL sur une prise secteur et de le relier à la box via un câble Ethernet. La problématique du CPL est qu’il envoie un signal en haute fréquence de 3 à 30 MHz en superposition au réseau électrique classique de la maison en 50-60 Hz. Cela engendre de l’électricité sale ou appelée aussi dirty electricity ou exposition environnementale aux transitoires de tension à haute fréquence (HFVT). Cette différence va induire un effet radiatif qui va se propager à partir de tout le câblage électrique intégré dans les murs de l'habitation. Juste pour information, une maison ou un appartement de 100 mètres carrés au sol possède aux environs de 600 mètres linéaires de gaines et câbles dans les murs. Ceci crée une immense boucle électromagnétique, véritable circuit d'induction, que nous subissons en permanence le jour et la nuit.

Le CPL n’est pas le seul coupable dans la production de cette électricité sale. A celui-ci s’ajoute celles des électroménagers, des variateurs d’éclairage, des compteurs communicants (Linky par exemple), des lampes fluocompactes, des téléviseurs plasma, des ordinateurs, photocopieurs, des onduleurs de panneaux photovoltaïques, et bien d’autres encore. Les câbles du réseau électrique sont rarement blindés. Nous en payons le prix de notre santé sur le long cours. POURQUOI LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES ONT UNE INFLUENCE SUR NOTRE CORPS

La barrière Hémato-Encéphalique (BHE)

Le professeur Pierre Aubineau, éminent chercheur en neurosciences et neurophysiologie et directeur de recherches au CNRS, a démontré la nocivité des téléphones portables sur le cerveau des rats. Cette expérimentation mettait en évidence la présence de mini œdèmes ainsi que d'une inflammation du système méningé. Le professeur Pierre Aubineau a poussé l'expérience jusqu'à descendre à 0,12 W/kg. A cette intensité la BHE (barrière hémato méningée ou barrière hémato-encéphalique) est restée totalement étanche. Ce dernier précise que la rupture de la BHE est un phénomène transitoire mais malgré cela, le risque majeur découle du fait que les toxiques qui ont atteint les structures méningées vont rester là et pour longtemps. Cela vaut également pour des cellules potentiellement cancérigènes qui pourraient rester prisonnières de notre cerveau. Fort de cette expérience, les fabricants de téléphones portables devraient faire en sorte de ne produire que des modèles émettant à une puissance inférieure à 0,12W/kg. Très récemment, les DAS (débit d’absorption spécifique) de certains modèles ont été revus à la baisse.

La fonction cellulaire

La cellule constitue un véritable circuit oscillant. Elle est constituée de 2 membranes (cellulaire et nucléaire) et entre les 2 membranes le cytoplasme et le protoplasme (nucléaire) hébergeant l’ADN. Selon les experts, ce circuit « vibre » à des fréquences allant de 7 à 72Hz. La cellule fonctionne grâce à des CEM permettant le passage ionique du milieu intérieur vers le milieu extérieur et inversement pour faire sortir les déchets du métabolisme cellulaire. Ces champs propres à la cellule sont perturbés par des CEM artificiels venant de l’extérieur d’autant plus s’ils sont de forte puissance. Plus grave encore si l’exposition est prolongée. Que se passe-t-il au niveau cellulaire ? Après 2h d’exposition aux OEMA (ondes électro magnétiques artificielles), la BHE (barrière hémato méningée) s’ouvre. La paroi vasculaire des vaisseaux de la dure mère devient perméable. Il y a constitution d’un œdème lié à l’augmentation des protéines de choc thermique.

Electro Hyper Sensibilité (EHS)

Cumulant à ce jour près de 40 années d’expérience clinique auprès de mes patients, je voudrai partager avec vous quelques-unes de mes expériences au fil de ces 25 dernières années de recherches axées sur l’EHS.

Parmi la multiplicité des symptômes évoqués par les patients, ceux qui reviennent majoritairement sont : maux de tête fréquents, fatigabilité inexpliquée, insomnies, dépressions nerveuses sans raison connue, sensation de tête « vide », perte d’équilibre, cervicalgie, douleurs multiples, problème de concentration, sensations d’oppression, troubles du rythme cardiaque, troubles neuro-dégénératifs, acouphènes, fibromyalgie.... Comme le montre cette liste non exhaustive, nous sommes toutes et tous des EHS potentiels !Cela résonne avec la définition de

l’OMS : « La HSEM est caractérisée par divers symptômes que les individus touchés attribuent à l'exposition aux CEM. Parmi les symptômes les plus fréquemment présentés, on peut mentionner des symptômes dermatologiques (rougeurs, picotements et sensations de brûlure), des symptômes neurasthéniques et végétatifs (fatigue, lassitude, difficultés de concentration, étourdissements, nausées, palpitations cardiaques et troubles digestifs). Cet ensemble de symptômes ne fait partie d'aucun syndrome reconnu. »

Le protocole d’évaluation d’une Electro Hyper Sensibilité (EHS)

Le problème majeur en matière de diagnostic différentiel, pour les médecins et soignants qui en ont la charge, est que ces symptômes sont souvent « rattachables » à d’autres causes ou d’autres pathologies. Et si l’état d’EHS n’est pas diagnostiqué d’emblée, le patient peut perdre des mois voire des années précieuses dans une errance médicale et « tourner» de médecins en spécialistes multipliant les examens coûteux et pesant un peu plus sur le déficit de la sécurité sociale ! Tout ceci par le simple fait, que cette approche sur l’EHS n’est pas encore connue des milieux universitaires « officiels ». Nous reprendrons là une citation et le titre d’un livre du Dr Georges Pourtalet (chirurgien parisien) : « Le corps a ses raisons que la médecine ignore ». Au vu du manque évident d’approche diagnostic dans ce domaine, voici le protocole que j’ai élaboré au fil des années de pratique.

1.Anamnèse 2. Testing 3. Mesure du tonus musculaire ou neurotonus 4. Test d’amplitude articulaire 5. Saturation du sang en oxygène et prise de pouls 6. Test de tension corporelle induite 7. Imagerie électrophotonique Bio-Well 8. Test sanguins sur microscope à fond noir 9. Tests biologiques sanguins 10. Eco doppler cérébral pulsé par imagerie

Bien évidemment, les praticiens en biolélectrographie qui n’ont pas été formés à ces différents tests peuvent se contenter dans un 1er temps de l’anamnèse et de Bio-Well.

L’électrosmog sur votre lieu de travail lors des mesures Bio-Well

Selon nous, il est important de vérifier régulièrement l’électro smog ambiant : bien garder à l’esprit que RIEN n’est figé, que tout bouge ou peut bouger dans un futur plus ou moins proche. Pour cela, vous pouvez aussi vérifier par vous-même l’électrosmog ambiant par des mesures fiables en ayant fait appel ou non a un professionnel. Pour la mesure des Hautes Fréquences et après avoir utilisé et fait le tri sur divers appareils, nous préférons à tout autre le modèle, l’Acoustimètre AM11. Il couvre les fréquences allant de 200MHz à 8GHz. Ce mesureur de champs utilisés par de nombreux experts et particuliers, pour une partie de leurs investigations, est ultra simple d’utilisation. Ce type de mesures nous donne immédiatement le niveau de nuisances et nous permet de savoir si notre organisme est potentiellement en danger. Comme son nom l’indique, il produit un phénomène sonore qui s’amplifie lorsque la nuisance augmente et cela évite de regarder sans cesse l’écran quand nous avons besoin de couvrir de grandes surfaces de sol. Les systèmes énergétiques corporels, circulatoires, nerveux et glandulaires compensent le temps qu’ils le peuvent puis finissent par « lâcher » créant un mal-être invivable chez certains. Sans donc un arriver là, nous allons essayer de parcourir ensemble les solutions les plus simples et les plus adaptés à ce genre de situation. Même si vous ne ressentez pas physiquement l’impact de ses ondes, mieux vaut être prudent et agir en amont pour les réduire.

Les solutions

Après avoir diagnostiqué toutes ces pollutions, des solutions vous sont proposées pour supprimer ou atténuer la pollution. Vous pouvez en retrouver certaines à la fin de ce chapitre mais il y en a encore beaucoup d’autres. L’évolution des technologies et des nouvelles pollutions nécessitent la mise au point de nouvelles solutions. Le plus important est de trouver celles qui vont réduire la pollution à l’intérieur de votre bureau et/ou maison.

1-Réduire les sources (éteindre, débrancher, …)

2- Éliminer les sources (CPL, ampoule, Wi-Fi, Bluetooth …)

3- S’éloigner des sources (Décaler les meubles, bureau …)

4- Ajouter des protections (Absoplug, Absomagnet, filtres, IAC…)

Des gestes simples pour réduire son exposition

• Allumer le Wi-Fi seulement quand vous en avez besoin et le brancher à la terre


• Brancher votre ordinateur portable ou de bureau à la terre


• Brancher les alimentations de vos lampes dans le sens qui coupera la phase


• Remplacer les téléphones DECT par des versions Eco ou par des téléphones filaires


• Opter pour les bons réflexes à l’utilisation d’un téléphone portable


• Marcher pieds nus dans l’herbe ou sur un sol conducteur chaque fois que possible


Ordinateur portable ou de bureau

Lorsqu'on utilise un ordinateur portable ou de bureau, il est préférable qu'il soit mis à la terre. L'ordinateur doit donc être équipé d'un câble d'alimentation muni d'une fiche de mise à la terre. Vous devez également vous assurer que la prise sur laquelle l'ordinateur est branché est reliée à la terre. Pour se protéger plus efficacement, l'utilisation d'un clavier et d'une souris filaires est fortement recommandée. Les composants électroniques (carte mère, disque dur, processeur, etc.) de l'ordinateur situés sous le clavier et la souris émettent un champ magnétique. Le champ électrique est réduit ou annulé par la mise à la terre, mais le champ magnétique persiste.

Les effets de la mise à la terre

Ces images permettent de se rendre compte de l’impact des CEM et de l’annulation de ces mêmes effets via la mise à la terre. Parmi les cas cliniques que nous avons pu observer nous constatons : - Amélioration du sommeil - Diminution de la fatigue chronique ; - Disparition des céphalées; - Disparition des douleurs musculaires et articulaires; - Disparition des apnées du sommeil ; - Disparition des ronflements; - Diminution des tremblements du Parkinson (parfois) ; - Meilleure mobilité dans les cas de sclérose en plaque.

Microscopie sanguine à fond noir avant et 5 minutes après la mise à la terre

LES PARAMETRES QUI DOIVENT NOUS ALERTER SUR LES MESURES BIO-WELL

Un des plus gros avantages de la technologie Bio-Well est le fait que nous puissions détecter des signes précoces chez le patient. En effet, la subtilité de la mesure électrophotonique nous permet un dépistage portant sur des points précis qui sont principalement au nombre de 6.

1- les vaisseaux de la zone cérébrale

Ces derniers vont apparaître généralement dans la zone centrale rose (vide de l'énergie) autant sur le diagramme zone qu’énergie. Le phénomène sera généralement plus marqué sur le diagramme énergie. Les études scientifiques les plus récentes portant sur le sujet, nous font savoir que l'électrosensibilité entraîne au long cours une hypoperfusion cérébrale. Ceci est largement démontré par les travaux du docteur Lebar, radiologue à Paris.

2- l'épiphyse (ou glande pinéale)

Comment l’épiphyse ou glande pinéale (horloge interne de notre corps) se dérègle elle et peut-elle mener à l’insomnie ou à l’hyperactivité ? Certains types de champs électromagnétiques pourraient interférer avec la production nocturne de mélatonine via la glande pinéale. Les minuscules cristaux de magnétite et d’apatite, présents en grande quantité dans le cerveau, produisent alors une toxicité pour la zone épiphysaire sous l’influence des champs électro magnétiques. A ce sujet un dossier scientifique complet est à votre disposition dans « Archives » sur le site www.electrosensible.solutions Le docteur Klinghardt (www.klinghardtinstitute.com)a fait de nombreuses vidéos expliquant l’impact des CEM sur la glande pinéale. Pour nous praticiens en bioélectrographie, nous observons au bout d'un certain temps d'exposition un effondrement de l'énergie de la glande pinéale, autant sur le diagramme zone que sur le diagramme énergie. Quand nous interrogeons nos patients, il en ressort régulièrement des troubles du sommeil récurrents, jusqu'à l'insomnie.

3- Les glandes surrénales

La fonction des glandes surrénales est de s’adapter à la situation de stress. Au tout début de l'exposition aux CEM, au les glandes surrénales vont apparaître un hyper fonction au niveau des histogrammes contenus dans le programme équilibre. Ceci indiquera une dominante orthosympathique relative à une activation de ces deux glandes. Au bout d'une durée de temps indéterminé et relative à chaque individu, la fonction surrénalienne va finir par s'épuiser, et va passer en para sympathicotonie. Nous verrons alors apparaître des histogrammes avec une colonne bleue (n°8) droite dominante. Ceci indique alors état d'épuisement avec une réactivité moindre de ce système.

4-Le bruit interne

Le bruit (qui correspond à une pixellisation à l'intérieur du cercle interne) constitue généralement une accumulation de champ électromagnétique à l'intérieur de notre corps. Ce phénomène électrostatique finit par perturber tous nos systèmes énergétiques.

Tout ceci est le reflet d'une très forte activité de nos systèmes corporels pouvant finir par épuiser sur le long cours le système mitochondrial, la réserve énergétique du corps.

Nous conseillons dans ces cas-là une mise à la terre systématique, associé a des systèmes de dépollution électromagnétique type absomagnet et absoplug.

5- Une augmentation du stress parfois inexpliquée

Quand nous interrogeons le patient lors de l'anamnèse, il n'apparaît pas de façon claire une causalité pouvant t'expliquer un niveau de stress excessif. Et pourtant, le patient présente sur l'échelle du stress, des valeurs généralement supérieures à 4, ce qui doit nous mettre en alerte. Les hormones du stress tel que l'histamine sont généralement en forte augmentation et peuvent révéler, chez un individu apparemment non stressé, des valeurs anormales.

6-Une augmentation apparente de l’énergie

La notion d'énergie dans le système Bio-Well doit être interprété de manière logique. En effet, si nous constatons une énergie élevée supérieure à 60 chez un individu sédentaire d'un tempérament plutôt lymphatique, il faudra immédiatement se demander ce qui peut justifier un pareil niveau d'énergie. Pour faire simple, une énergie élevée chez un marathonien ou un sprinter et justifiable et logique. Alors qu'une énergie élevée chez un sédentaire de type asthénique ne se justifie pas a priori. Ceci peut être expliqué par un phénomène d'activation des systèmes énergétiques corporels, un peu comme si le corps était "sous tension". Dans ce cas-là, les conseils sont les mêmes que précédemment. Si nous observons une baisse du stress rapide et significative, nous pourrons en conclure que cette énergie élevée était la résultante d'un stress d'origine électromagnétique tout aussi élevé. Nous pouvons observer deux cas de patients gravement affectés par l'électro-sensibilité.

Conclusion

Voici un résumé des points importants à considérer dans l'analyse Bio Well. En effet, la fusion de cet outil de mesure, incomparable par sa finesse et sa réactivité, permet au praticien expérimenté d'être informé de tout déséquilibre énergétique pouvant entraîner par la suite des troubles fonctionnels plus graves. La prévention avant tout. Les biogrammes peuvent révéler bien à l'avance des déséquilibres énergétiques fonctionnels qui affectent progressivement l'homéostasie de l'organisme. Si ces phénomènes ne sont pas identifiés suffisamment tôt, ils peuvent conduire à une véritable pathologie appelée par certains "maladie des ondes" et par d'autres "électro-hypersensibilité". Quelle que soit l'appellation, les symptômes ressentis par les personnes atteintes de cette pathologie ne leur permettent pas de mener une vie normale, les réduisant à un état de grande souffrance et surtout d'incompréhension de la part du monde médical, encore peu formé à cette approche. Il est donc essentiel pour nous, praticiens de la bioélectrographie, de détecter les signes avant-coureurs des six points ci-dessus.

Pour plus d'informations sur les systèmes de contrôle de la pollution, voir www.alti-sante.com

bordes.christian@gmail.com

Cas avant et après la mise à la terre

## Conclusion

La méthode GRV est en cours de développement depuis près de 30 ans. En 1995, la première machine GDV a été produite et immédiatement vendue en Angleterre. Nous l'avons construit à la maison de nos propres mains et le premier logiciel a été créé par mes amis. L'intérêt pour cet appareil était dû au fait qu'il s'agissait d'une version numérique de l'effet Kirlian, qui était très populaire dans le monde. Au début des années 90, Internet est apparu et il est devenu possible de développer une nouvelle gamme d'instruments et de communiquer avec des collègues du monde entier. En conséquence, l'apparition du premier appareil GDV a été largement connue et l'intérêt a été assez grand. Encouragé par ce premier succès, j'ai fondé la société KTI (Kirlian Technologies International) et nous avons commencé à produire des appareils GDV en Russie. Mais les principes d'analyse et la fiabilité des résultats étaient très discutables. Nous devions construire une base clinique, mais où ? Et là, nous avons eu de la chance. Un éminent médecin, l'académicien Gleb Borisovich Fedoseev, chef du département de thérapie hospitalière à l'université médicale Pavlov de Saint-Pétersbourg, s'est intéressé à l'appareil. Il a mené des recherches sur l'asthme bronchique au sein du département, sous la supervision du professeur Rosalia Alexandrovna Alexandrova. La méthode a prouvé son efficacité, des articles ont été publiés, des thèses de doctorat ont été soutenues et un manuel sur l'utilisation de la méthode GDV en médecine a été publié. Malheureusement, lorsque Gleb Borisovich quitte la chaire en raison de son âge, les travaux s'arrêtent. Mais la recherche s'est poursuivie dans d'autres universités et instituts de recherche. En voici une liste incomplète :

• Université médicale de Moscou


• Université de médecine de Novossibirsk


• Institut d'obstétrique et de gynécologie de Rostov


• Académie médicale militaire de Saint-Pétersbourg


• Université ITMO, Saint-Pétersbourg


• Université polytechnique de Saint-Pétersbourg


• Institut du cerveau humain, S. Petersburg


• Institut de recherche sur la culture physique, S. Petersburg


• Institut national du sport du Belarus


• Institut national d'oncologie, Géorgie


• Institut national de la santé, États-Unis


• Université de Londres, GB


• Université de l'Alabama, États-Unis


• Institut d'ostéopathie, France


• Institut de recherche en oncologie et radiologie du Kazakhstan, Kazakhstan


• Institut international d'enseignement postuniversitaire, Kazakhstan.


Dans toutes ces organisations, des résultats intéressants ont été obtenus, des articles ont été publiés et des thèses de doctorat ont été soutenues. D'une manière générale, il convient de noter qu'au cours de toutes ces années, il n'y a pas eu un seul retour d'information négatif sur le fonctionnement de l'appareil. Certains l'ont aimé ou ne l'ont pas aimé, c'est une question personnelle, mais tous ceux qui ont commencé à travailler avec l'appareil l'ont trouvé intéressant.

Toutes nos conclusions sont donc fondées sur des données scientifiques solides. De nombreuses publications sont disponibles sur le site www.iumab.club.

Des tentatives ont été faites pour introduire la méthode GDV dans le système de soins de santé. Elles n'ont toutefois pas abouti. Le fait est que l'interprétation des résultats est basée sur les idées de la médecine traditionnelle chinoise, de l'Ayurveda et de la méthode coréenne Su-Jok. Par conséquent, si une personne n'accepte pas l'idée de méridiens énergétiques et de points biologiquement actifs, elle considérera la méthode GDV comme une pseudoscience (malgré toutes les publications et les thèses). Nous avons dû faire face à cette situation pendant de nombreuses années au plus haut niveau. Mais nous avons continué à nous développer malgré tous les obstacles, et c'est une bonne chose qu'il y ait beaucoup de personnes ouvertes aux nouvelles idées. Le traitement des informations sur le serveur et la création de l'appareil Bio-Well en 2014 ont ouvert de nouvelles perspectives pour l'application de la méthode. Ce projet est mené en collaboration avec l'entreprise Gaia (www.gaia.com).

Aujourd'hui, grâce aux efforts de nombreux spécialistes, nous disposons d’une bonne compréhension des principes de l'analyse des résultats, et l'efficacité de la méthode dans divers domaines ne fait aucun doute. Les principaux domaines d'application des dispositifs Bio-Well GDV ont été définis.

Il s'agit tout d'abord de l'analyse de l'état psychophysiologique d'une personne. Il existe une grande expérience dans ce domaine. Un utilisateur expérimenté de BioWell peut identifier les zones de faiblesse de l'organisme, déterminer leur degré d'agressivité et conseiller la personne sur la marche à suivre. L'analyse psychologique avec identification du type d'activité du système nerveux est assez précise.

Il est tout aussi important de surveiller les réactions de l'organisme à diverses influences, qu'il s'agisse de la prise de médicaments, de la méditation ou de l'activité mentale.

Cette approche vous permet de surveiller votre état et d'identifier les moments qui nécessitent une attention particulière.

Recherche sur la conscience. Nous développons ce domaine depuis de nombreuses années, en étudiant de manière expérimentale les effets de la conscience, de l'attention dirigée, de la méditation, de la guérison à distance et d'autres processus qui se situent au-delà des limites du paradigme scientifique. Les techniques mises au point permettent à de nombreuses personnes intéressées de participer elles-mêmes à ce processus.

Le sport. Le ministère russe des sports a reconnu Bio-Well comme l'un des dispositifs de base pour l'étude de l'état des athlètes des équipes olympiques et paralympiques. De nombreux articles ont été publiés, principalement en russe, mais certains documents sont disponibles en anglais.

Environnement. Le capteur Spoutnik a fait preuve d'une grande sensibilité dans l'étude des zones géo-actives, des monuments anciens et des phénomènes géophysiques. Il s'agit d'une nouvelle approche pour étudier la Terre nourricière et notre interaction avec celle-ci. Il nous reste encore beaucoup à comprendre et à apprendre, mais c'est un processus fascinant que de percer les mystères du monde qui nous entoure.

Liquides et matériaux. Le capteur d'eau Bio-Well nous permet de comparer différents types d'eau et d'identifier l'influence possible de différents dispositifs sur l'eau. Nous obtenons encore plus d'informations avec le dispositif Bio Well Element, qui nous permet d'étudier non seulement différents liquides, mais aussi pratiquement n'importe quel objet placé sur l'électrode. En particulier, les chats et les chiens.

Nos principaux centres se trouvent aux États-Unis et en Espagne, tandis que les nouveaux développements et les tests d'idées sont effectués en Russie. Les dispositifs Bio-Well sont fabriqués en Chine grâce à nos amis et partenaires. Nous sommes en constant développement et essayons de garder une longueur d'avance sur nos concurrents potentiels.

Bio-Well est une méthode qui a prouvé son efficacité dans de nombreuses directions, mais notre principale réussite sont nos représentants dans plus de 75 pays et les milliers d'utilisateurs qui utilisent Bio-Well dans leur pratique quotidienne. Il ne fait aucun doute que cette reconnaissance va s'accroître dans les années à venir et que de plus en plus de professionnels rejoindront notre équipe.